目录

简介

ISDN连接和标准以及TANDBERG Codian ISDN GW

相关信息

简介

本文涉及思科网真ISDN GW 3241和思科网真ISDN GW MSE 8321产品。

问：ISDN连接和标准以及TANDBERG Codian ISDN GW

一、本文包括以下信息：

- 支持的ISDN标准

- 调配ISDN连接

- 排除ISDN呼叫故障

支持的ISDN标准

T1 PRI电路

Codian ISDN GW 3200和8320系列支持：

- NI-2

Codian ISDN GW 3201和8321系列支持：

- NI-2

- DMS-100（软件版本1.5及更高版本）

- 4ESS（软件版本1.5及更高版本）

E1

仅支持Euro ISDN。

>顶部

调配ISDN连接

建议您的ISDN连接具有以下特征：

- PRI：您为PRI指定的DID范围的大小仅取决于本地网络上不同终端或目标的数量。例如，如果您的网络中有100个终端，则您会为每个终端获得一个DID号码，并且需要在IDSN网关上设置拨号方案规则以将DID号码映射到终端

- 美国：NI-2;DMS-100（仅适用于ISDN GW 3241和MSE 8321）；4ESS（仅适用于ISDN GW 3241和MSE 8321）。 欧洲:ETSI

- B8ZS编码

- 扩展超帧

- CSU在美国推荐（我们已使用Adtran CSU产品进行测试）

- 我们从ISDN提供商获取时钟

- 64k ISDN线路或56k（受限 — 从软件版本1.5中，我们现在支持56k受限/抢位）。 有关详细信息，请参阅TANDBERG Codian ISDN网关是否支持56k（受限或位强取）信道？

- 支持数据、视频和语音

>顶部

排除ISDN呼叫故障

如果您在ISDN网关上呼叫时遇到问题：

1. 转到Status > ISDN。

2. 检查第1层和第2层是否都显示了所连接的PRI。

如果这些字段正确，但传出呼叫无法到达其目的地：

1. 转到Settings > ISDN。

2. 将国家位(Sa4Sa8)设置为01000。

3. 重新启动ISDN GW。

>顶部

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems