Objetivo

O multicast permite a comunicação entre usuários. Com os Switches Gerenciados 200/300 Series, você pode definir um grupo multicast através de um endereço MAC. Quando o switch recebe um pacote multicast através de uma VLAN configurada para fins de multicast, a VLAN mapeia o pacote multicast para o grupo MAC e todos os membros do grupo recebem o pacote multicast. Com esta opção, você pode selecionar quais interfaces no seu switch são para fins de multicast que separam o tráfego de multicast do resto do tráfego.

Este artigo explica como configurar um endereço de grupo MAC para fins de multicast nos Switches Gerenciados da Série 200/300.

Dispositivos aplicáveis

· SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configurar um endereço de grupo MAC

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Multicast > MAC Group Address. A página MAC Group Address é aberta.

Etapa 2. Clique em Add. A janela Add MAC Group Address é exibida.

Etapa 3. No campo VLAN ID, insira o número de ID da VLAN que você deseja que o grupo MAC tenha.

Etapa 4. No campo MAC Group Address, insira o endereço MAC que identifica o grupo multicast.

Etapa 5. Clique em Apply.

Etapa 6. (Opcional) Para localizar um grupo multicast MAC, você pode filtrar o ID da VLAN, o endereço do grupo MAC ou ambos. No campo Filter (Filtro), marque a caixa de seleção apropriada e clique em Go (Ir) para iniciar a pesquisa do grupo multicast MAC:

· VLAN ID é igual a — Insira a VLAN ID do grupo multicast MAC.

· MAC Group Address é igual a — Insira o endereço MAC do grupo multicast MAC.

Passo 7. Para registrar as interfaces do switch para o grupo multicast MAC, marque a caixa de seleção do grupo desejado e clique em Details. A janela MAC Group Address Settings é exibida.

Etapa 8. Na lista suspensa Filtro: Tipo de Interface é igual a, escolha se deseja mostrar as interfaces de portas ou as interfaces LAG (Link Aggregation Group).

Etapa 9. Clique em Ir.

Etapa 10. Para cada interface, escolha como a interface é associada ao grupo multicast MAC. Para cada interface, clique em uma das seguintes opções:

· Static — Adiciona a interface ao grupo multicast MAC como um membro estático.

· Forbidden — Indica que essa interface não tem permissão para ingressar no grupo multicast MAC.

· None — Indica que essa interface não pertence atualmente ao grupo multicast MAC.

Etapa 11. Clique em Apply.