Contenido

Introducción

¿Cómo se conecta al puerto de la consola en mi unidad Codian?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 y productos Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

P. ¿Cómo se conecta al puerto de la consola en mi unidad Codian?

El puerto de la consola funciona de la misma manera en todas las unidades Codian. Siga estos pasos:A.

1. Asegúrese de que la alimentación esté conectada a la unidad y que el LED de estado esté en verde.

2. Conecte el puerto de consola de la unidad al puerto serie del PC mediante el cable RJ45 a DB9 suministrado.

3. Utilice un programa de terminal serial, como HyperTerminal, para conectarse a la unidad.

4. Establezca el software de terminal en la siguiente configuración:

- Velocidad en baudios: 38400

- Bits de datos: 8

- Paridad: ninguno

- Bits de parada: 1

- Control de flujo: ninguno

5. Presione Enter y el símbolo del sistema aparecerá en el terminal.

En la guía de inicio correspondiente encontrará más instrucciones sobre la configuración del producto TelePresence.

Nota: La versión 4.0 del software MCU introduce la capacidad de inhabilitar el puerto de la consola en la MCU. Consulte la ayuda en línea para obtener más información.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems