目錄

簡介

背景資訊

如何在思科安全管理器上檢查Apache、Tomcat和其他第三方應用程式版本？

Tomcat

Apache

JAVA

OpenSSL

簡介

本檔案介紹如何檢查不同思科安全管理員(CSM)元件的版本。

背景資訊

Cisco Security Manager(CSM)需要較少的伺服器端元件，即Apache WebServer、Tomcat Servlet Engine等。

這些伺服器端元件有自己的應用程式版本。隨著每一新版本的CSM，應用版本可能會改變，因此有時需要交叉檢查是否有任何迫在眉睫的安全漏洞或CVE會影響元件版本或實質上影響思科安全管理器版本。

如何在思科安全管理器上檢查Apache、Tomcat和其他第三方應用程式版本？

可從Windows Server上的cmd提示符或Power Shell中檢查此問題

Tomcat

java -cp C:\Progra~2\CSCOpx\MDC\tomcat\lib\catalina.jar org.apache.catalina.util.ServerInfo

C:\Users\Administrator>java -cp C:\Progra~2\CSCOpx\MDC\tomcat\lib\catalina.jar org.apache.catalina.util.ServerInfo

Server version: Apache Tomcat/6.0.44

Server built: Aug 10 2015 04:28:32 UTC

Server number: 6.0.44.0

OS Name: Windows NT (unknown)

OS Version: 10.0

Architecture: x86

JVM Version: 1.7.0_121-b31

JVM Vendor: Oracle Corporation

Apache

C:\>Apache.exe -version

Server version: Apache/2.4.23 (Win32)

Server built:   Oct  1 2016 11:19:05

JAVA

C:\>java.exe -version

java version "1.7.0_121"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_121-b31)

Java HotSpot(TM) Client VM (build 24.121-b31, mixed mode)

OpenSSL

C:\>openssl

WARNING: can't open config file: c:\ciscossl/ssl/openssl.cnf

OpenSSL> version

CiscoSSL 1.0.2j.6.1.140-fips

附註：以上輸出均取自思科安全管理員4.13版本。