目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

使用 ip default-gateway 命令

使用 ip default-network 命令

標籤預設網路

使用不同的路由協定

使用 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 命令

摘要

相關資訊

簡介

本文件說明如何設定預設路由或最後選用閘道。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。所示命令輸出是從採用Cisco IOS®軟體版本15M的Cisco 3900系列路由器中選取的。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

預設路由是用來將已定址的封包導向路由表中未明確列出的網路。在不需要學習所有更具體的網路（如末節網路）或由於系統資源（如記憶體和有限資源）有限而不可行的拓撲中，預設路由是非常寶貴的。

以下將會利用下列 IP 命令，提供更詳細的說明：

- ip default-gateway

- ip default-network

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0

使用 ip default-gateway 命令

ip default-gateway 指令與其他兩個指令不同，因為只有在Cisco路由器上停用ip路由時才能使用它。例如，如果路由器是IP世界中的主機，則可以使用此命令為其定義預設網關。也可以在低端Cisco路由器處於引導模式時使用此命令，以透過TFTP將Cisco IOS®軟體映象傳輸到路由器。在啟動模式下，路由器未啟用ip routing。以下示例將IP地址172.16.15.4上的路由器定義為預設路由：

ip default-gateway 172.16.15.4

使用 ip default-network 命令

不同於ip default-gateway命令，可以在Cisco路由器上啟用IP路由時使用ip default-network。在您設定 ip default-network 後，路由器會將要安裝且通往該網路的路由視為路由器的最後選用閘道。對於使用ip default-network配置的每個網路，如果路由器具有通往該網路的路由，則該路由會標籤為候選預設路由。以下網路示意圖顯示路由器 R1 的路由表：

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C 10.44.192.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 10.44.192.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

C 10.108.99.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L 10.108.99.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 10.44.192.2

請注意，透過10.44.192.2到192.168.1.0的靜態路由沒有設定最後選用網關。如果您設定 ip default-network 192.168.1.0，路由表的變更如下：

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#ip default-network 192.168.1.0

R1(config)#end

R1#

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is 10.44.192.2 to network 192.168.1.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.44.192.2

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C 10.44.192.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 10.44.192.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

C 10.108.99.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L 10.108.99.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

S* 192.168.1.0/24 [1/0] via 10.44.192.2

R1#

R1#show ip protocols

*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "application"

Sending updates every 0 seconds

Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0

Outgoing update filter list for all interfaces is not set

Incoming update filter list for all interfaces is not set

Maximum path: 32

Routing for Networks:

Routing Information Sources:

Gateway Distance Last Update

Distance: (default is 4)

R1#

最後選用網關現在設定為10.44.192.2。此結果獨立於任何路由協定，如show ip protocols命令輸出所示，未配置路由協定。您可以使用ip default-network的另一個例項的配置，新增另一個候選預設路由：

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#ip route 172.17.24.0 255.255.255.0 10.108.99.2

R1(config)#ip default-network 172.17.24.0

R1(config)#end

R1#

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is 10.44.192.2 to network 192.168.1.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.44.192.2

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C 10.44.192.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 10.44.192.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

C 10.108.99.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L 10.108.99.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

172.17.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

S 172.17.0.0/16 [1/0] via 172.17.24.0

S 172.17.24.0/24 [1/0] via 10.108.99.2

S* 192.168.1.0/24 [1/0] via 10.44.192.2

附註：輸入ip default-network命令後，您可以觀察到該網路未標籤為預設網路。標籤預設網絡部分說明了原因。

標籤預設網路

ip default-network 命令採用分級式定址，換句話說，如果路由器具有通往由此命令所指定的子網路，則路由器會安裝通往主要網路的路由。此時，兩個網路均未標籤為預設路由。必須再次運行ip default-network命令，這次是使用主網路，以便將候選路由標籤為預設路由。

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#ip default-network 172.17.0.0

R1(config)#end

R1#sh

*Jul 15 22:32:42.829: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by conso

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is 172.17.24.0 to network 172.17.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.17.24.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C 10.44.192.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 10.44.192.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

C 10.108.99.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L 10.108.99.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

* 172.17.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

S* 172.17.0.0/16 [1/0] via 172.17.24.0

S 172.17.24.0/24 [1/0] via 10.108.99.2

S* 192.168.1.0/24 [1/0] via 10.44.192.2

如果原始靜態路由已設定為主要網路，則不必執行上一個步驟。

路由器中仍未設定任何 IP 通訊協定。如果沒有任何動態協定，您可以將路由器配置為根據路由表是否包含通往0.0.0.0/0以外網路的路由，從大量候選預設路由中進行選擇。使用ip default-network 命令，可以在選擇最後選用網關時配置穩定性。您可以讓路由器根據路由表資訊選擇通往特定網路的預設路由，而不是使用通往特定下一跳的靜態路由。

如果丟失到特定網路的路由，路由器將選擇另一個候選預設路由。在該情況下，您可以從設定中移除遺失的路由，如以下輸出範例所示：

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#no ip route 172.17.24.0 255.255.255.0 10.108.99.2

R1(config)#end

*Jul 15 22:52:59.047: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

刪除通往網路的靜態路由後，路由表如下所示：

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is 10.44.192.2 to network 192.168.1.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.44.192.2

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C 10.44.192.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 10.44.192.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

C 10.108.99.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L 10.108.99.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

S* 192.168.1.0/24 [1/0] via 10.44.192.2

R1#

使用不同的路由協定

根據所使用的路由協定，透過ip default-network命令選擇的最後選用網關的傳播方式會有所不同。對於EIGRP，在EIGRP中配置預設路由有不同的方法，這是首選。使用ip default-network命令通告的預設路由不會通過開放最短路徑優先(OSPF)或中間系統到中間系統(IS-IS)傳播。 如需 OSPF 預設路由行為的詳細資訊，請參閱 OSPF 如何產生預設路由？。

使用 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 命令

使用 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 命令設定的靜態路由，是在路由器上設定最後選用閘道的另一種方法。與 ip default-network 命令一樣，使用通往 0.0.0.0 的靜態路由不需仰賴任何路由通訊協定。但是，必須在路由器上啟用ip routing。

備註：EIGRP 會傳播通往 0.0.0.0 網路的路由，但必須將靜態路由重新分配到路由通訊協定中。

在RIP的較早版本中，透過ip route 0.0.0.0 0.0.0.0建立的預設路由由RIP路由器自動通告。在 Cisco IOS 12 及更新版本的軟體中，如果系統不是透過 RIP 得知預設路由，RIP 就不會通告該路由。可能需要將路由重分配到RIP中。

OSPF 和 IS-IS 不會傳播使用 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 命令設定的預設路由。另外，此預設路由也無法透過 redistribute 命令重新分配到 OSPF 或 IS-IS 中。使用default-information originate命令生成到IS-IS或OSPF路由域的預設路由。如需 OSPF 預設路由行為的詳細資訊，請參閱 OSPF 如何產生預設路由？。下一輸出是有關如何使用ip route 0.0.0.0 0.0.0.0命令配置最後選用網關的示例：

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.108.99.2

R1(config)#end

R1#

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is 10.108.99.2 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.108.99.2

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C 10.44.192.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 10.44.192.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

C 10.108.99.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L 10.108.99.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

D 192.168.1.0/24 [90/130816] via 10.44.192.2, 00:20:24, GigabitEthernet0/0

R1#show ip route 0.0.0.0 0.0.0.0

Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet

Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path

Routing Descriptor Blocks:

* 10.108.99.2

Route metric is 0, traffic share count is 1

附註：如果通過ip default-network 命令將多個網路配置為候選預設路由，則會選擇具有最低管理距離的網路作為最後選用網關的網路。如果所有網路具有相同的管理距離，則路由表中首先列出的網路將被選為最後選用網關的網路。如果使用ip default-network和ip route 0.0.0.0 0.0.0.0命令配置候選預設網路，則會優先使用ip route 0.0.0.0 0.0.0.0命令，該命令被選擇用於最後選用網關。如果使用多個ip route 0.0.0.0 0.0.0.0命令配置預設路由，則流量會在多個路由上進行負載均衡。

摘要

在Cisco路由器上停用ip routing時，請使用ip default-gateway命令。使用ip default-network或ip route 0.0.0.0 0.0.0.0命令在已啟用ip路由的Cisco路由器上設定最後選用網關。路由協定傳播預設路由資訊的方式因協定而異。

相關資訊

- IP 路由通訊協定技術支援頁面

- 技術支援 - Cisco Systems