目录

简介

先决条件

使用的组件

配置

网络图

配置

验证

使用SSH

使用FMQuadro

故障排除

隐藏节点问题

禁用令牌跟踪器

简介

本文档介绍为思科超可靠无线回传(CURWB)建立点对点拓扑，它提供使用网络用户界面(UI)配置点对多点(PMP)超可靠无线回传(URWB)网络并对其进行故障排除的分步指南。

先决条件

使用的组件

1. 1台笔记本电脑/PC

2. 4个PoE馈电器24VDC(FM-POE-STD)

3. 1个PoE馈电器48VDC(FM-POE-STD-GBIT)/PoE交换机

4. 4x Fluidmesh收发器作为从设备（本文使用FM1200V），可以从与父无线电相关的2个从属无线电开始创建点到多点网络。

5. 1x Fluidmesh收发器用作父收发器（本文使用FM3200）

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

网络图

位于汇聚点（通常最靠近核心网络）的无线电设置为主无线电或网状终端。网状终端充当Fluidmesh无线网络和有线核心网络之间的网关。

网状点用作远程/从属无线电，通常指回网状端或另一网状点（如果是PMP），则它指回网状端

可以在以下设备上配置点到多点(PMP):FM1200、FM3200E、FM3200B、FM4200M、FM4200F、FM3500E、FM4500M和FM4500F

在本示例中，不使用带宽插件，因此FM3200B的带宽上限为15MB，FM1200V的带宽上限为2MB。

配置

1. 打开无线电设备的盒子，并按照图中所示为其供电：

PoE馈电器上的LAN端口进入终端设备（PC/笔记本电脑），PoE馈电器上的PoE端口进入FM1200V/FM3200B上的LAN1端口

在开始配置之前，请确保对所有无线电执行固件升级到最新固件版本。

2. 使用默认凭证(admin/admin)登录父无线电的Web UI，默认IP地址为192.168.0.10/24

3. 当无线电首次打开时，将显示许可证协议以及选择国家/地区的选项。您必须阅读并接受许可协议，并选择部署无线电的国家/地区。选择不正确的国家/地区可能会使设备不合法。接受许可协议后，用户可以决定是使用传统网络界面还是使用向导网络界面配置设备。

4. 选择“classic”，使用基于Web的传统界面手动配置参数。

5. 在父无线电(FM3200B)上，导航至“常规”模式，然后选择“网状结束”作为模式，

在打开和配置远程无线电之前，请确保更改无线电的IP地址/网络掩码。例如，10.0.0.1/24。完成后，单击“保存”。

6. 导航至“无线电”（在“常规设置”下）。 在此页面中，用户可以设置无线电以在295个载波频率中的任意频率上运行，并设置5 MHz之间的信道宽度（对于吞吐量较低的链路）或40 MHz（对于高吞吐量链路）。

从信道宽度为40MHz的列表中选择信道宽度ex为5700MHz的频率，并确保本地和远程无线电共享相同的密码短语、频率/信道宽度，并且它们位于同一子网中，一旦完成，请单击“保存”。

宽度

数据传输速度

吞吐量

5 MHz

37 Mbps

20 Mbps

10MHz

75 Mbps

45 Mbps

20MHz

150 Mbps

90 Mbps

40MHz

300 Mbps

150-190 Mbps*

80MHz

866 Mbps

500 Mbps**

所述吞吐量处于理想状态。实际吞吐量可能因环境条件而异。

*使用FM1200V和千兆插件的150Mbps。190Mbps(使用FM3200/4200/3500/4500系列)。

**仅在使用FM3500/4500系列时为500Mbps。

7. 导航至“高级无线电设置”，将无线电模式设置为“MASTER”（FluidMAX集群ID为“1”），然后调整传输功率，目标是使信号强度在–45dBm和–55dBm之间，完成后，单击“保存”。

8. 当用户对页面进行更改并点击Save时，页面顶部会显示一条消息，说明在完成对此单选按钮的所有更改之前，您不必“应用”更改。  在每页上点击Save。  当然，用户也可以“放弃”或“审核”所有更改。配置常规设置（常规模式和无线电）后，应用导致无线电重新启动的配置。

9.使用默认凭证(admin/admin)登录第一个从属无线电的Web UI，默认IP地址为192.168.0.10/24

10.选择“classic”，使用基于Web的传统界面手动配置参数。

11.在从属无线电(FM1200V)上，导航至“常规”模式并选择“网状点”作为模式，完成后单击“保存”

12.导航至“高级无线电设置”，将无线电模式设置为“SLAVE”，FluidMAX集群ID为“1”，并禁用FluidMAX自动扫描。最后，调整传输功率，目标是使信号强度在–45dBm和–60dBm之间，一旦完成，单击“保存”。

13.导航至“无线无线电”（在“常规设置”下），并将fluidmesh写为通道宽度为40MHz的密码短语和列表中的5700MHz

14.应用导致无线电重新启动的配置。

15.对其余从属无线电应用相同的配置，即重复从9到14的步骤。

确保远程无线电与其余设备的IP地址不同，例如10.0.0.0/24。

16.重新启动无线电后，这些边界节点必须与父无线电关联。

验证

使用FMQuadro或从SSH验证和监控网络性能是可能的

使用SSH

使用管理员凭证通过SSH连接到网状终端无线电并发出命令：

使用eng-stats命令，

在此，您可以监控网状端和网状点之间所有无线链路的当前状态、链路错误率(LER)、数据包错误率(PER)以及以太网和无线的当前吞吐量

使用FMQuadro

点击表示网状端和网状点之间无线连接的蓝色线，您将获得无线链路运行状况和当前吞吐量的概述

故障排除

隐藏节点问题

当网状点可以与网状端通信，但无法直接与与网状端通信的其他网状点通信时，就会出现隐藏终端问题。这在介质访问控制子层中造成了困难，因为多个无线电设备可以同时向网状端发送数据包，这在网状端造成干扰，导致数据包无法通过。

当集群上启用fluidmax时，可能会发生此问题，Fluidmax是思科开发的一项正在申请专利的技术，它允许支持所有不同的网络（网状网络/P2MP）架构，而无需任何硬件更改或手动软件配置。设备自动检测正在使用的架构，从而配置和调整通信协议以最好地支持部署的拓扑。例如，如果检测到点对多点设置，待申请专利的FluidMAX系统自动选择网络中的最佳父单元并将其它设备配置为从属节点。用户无需手动配置主设备和从设备角色，网络中不同角色不需要不同的硬件。这种独特的Fluidmesh功能使Fluidmesh成为您从简单的点对点链路到城市网状部署的任何无线需求的一站式服务。

要解决隐藏的终端问题，请按照步骤7和12所述，在高级无线电设置中将网状终端配置为“MASTER”，网状点配置为“SLAVE”

禁用令牌跟踪器

当网格点与网格端的连接性差时，网格端会在一段时间内阻塞该网格点，因此其余网格点的性能不会下降。要关闭此功能，以便不允许网状端阻止任何网状点，您需要在网状端发出以下命令来禁用令牌跟踪器

fluidmax tktrk disable

写

重新启动

通过发出此命令，可以检查当前是否阻止或之前是否阻止了网状点，然后验证第8列{blocked}

fluidmax信息

请注意，这需要重新启动网状端。