目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

在Windows服务器上下载并安装AD FS 2.0

在Windows服务器上配置AD FS 2.0

将Idp元数据导入CUCM/下载CUCM元数据

将CUCM元数据导入AD FS 2.0服务器并创建声明规则

完成CUCM上的SSO启用并运行SSO测试

故障排除

将SSO日志设置为调试

查找联合身份验证服务名称

无点证书和联合身份验证服务名称

CUCM和IDP服务器之间的时间不同步

相关信息

简介

本文档介绍如何在Cisco Unified Communications Manager和Active Directory联合身份验证服务上配置单点登录(SSO)。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科统一通信管理器 (CUCM)

- Active Directory联合身份验证服务(AD FS)的基本知识

要在您的实验环境中启用SSO，需要以下配置：

- 安装了AD FS的Windows Server。

- 配置了LDAP同步的CUCM。

- 已选择标准CCM超级用户角色的最终用户。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 带AD FS 2.0的Windows Server

- CUCM 10.5.2

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

提供了在Windows Server 2008 R2上使用AD FS 2.0的过程。这些步骤也适用于Windows Server 2016上的AD FS 3.0。

在Windows服务器上下载并安装AD FS 2.0

步骤1:导航至下载AD FS 2.0。

第二步：确保根据Windows Server选择适当的下载。

第三步：将下载的文件移动到Windows服务器。

第四步：继续安装：

第五步：出现提示时，选择联合服务器:

步骤6.自动安装某些依赖关系 — 完成后，单击完成。

现在您的服务器上已安装AD FS 2.0，您需要添加一些配置。

在Windows服务器上配置AD FS 2.0

步骤1:如果在安装后没有自动打开AD FS 2.0窗口，可以单击Start并搜索AD FS 2.0 Management以手动打开它。

第二步：选择AD FS 2.0联合服务器配置向导。

步骤3.下一步，单击创建新的联合身份验证服务。

第四步：对于大多数环境，独立联合服务器已足够。

第五步：接下来，系统会要求您选择证书。只要服务器有证书，此字段就会自动填充。

第六步：如果服务器上已经有AD FS数据库，则需要将其删除才能继续。

步骤 7.最后，您将进入一个摘要屏幕，您可以在其中单击下一步。

将Idp元数据导入CUCM/下载CUCM元数据

步骤1:使用您的Windows服务器主机名/FQDN更新URL并从AD FS服务器下载元数据 —  https://hostname/federationmetadata/2007-06/federationmetadata.xml

第二步：导航到Cisco Unified CM Administration > System > SAML Single Sign-On。

第三步：单击Enable SAML SSO。

第四步：如果收到有关Web服务器连接的警报，请单击Continue。

第五步：接下来，CUCM会指示您从IdP下载元数据文件。 在这种情况下，您的AD FS服务器是IdP，您在第1步中下载了元数据，因此单击下一步。

第六步：单击Browse > Select the .xml from Step 1 > 单击Import IdP Metadata。

步骤 7.消息表明导入成功：

步骤 8单击 Next。

步骤 9现在您已将IdP元数据导入CUCM，您需要将CUCM的元数据导入IdP。

步骤 10单击下载信任元数据文件。

步骤 11单击 Next。

步骤 12将.zip文件移动到Windows Server并将内容解压到文件夹中。

将CUCM元数据导入AD FS 2.0服务器并创建声明规则

步骤1:单击Start并搜索AD FS 2.0 Management。

第二步：单击Required: Add a trusted relying party。

注：如果未看到此选项，您需要关闭窗口并重新打开它。

第三步：打开Add Relisting Party Trust Wizard后，单击Start。

第四步：在此，您需要导入在步骤12中提取的XML文件。选择Import data about the relying party from a file，浏览到文件夹文件，然后为发布者选择XML。

注意：对于要在其上使用SSO的任何Unified Collaboration服务器，请使用上述步骤。

第五步：单击 Next。

第六步：编辑显示名称，然后单击下一步。

步骤 7.选择Permit all users to access this relying party，然后单击Next。

步骤 8再次单击Next。

步骤 9在此屏幕上，请确保选中Open the Edit Claim Rules dialog for this relying party trust when the wizard closes，然后单击Close。

步骤 10“编辑领款申请规则”(Edit Claim Rules)窗口打开：

步骤 11在此窗口中，单击Add Rule。

步骤 12对于Claim rule template，选择Send LDAP Attributes as Claims，然后单击Next。

步骤 13在下一页上，输入NameID作为领款申请规则名称。

步骤 14选择Attribute store的Active Directory。

步骤 15为LDAP Attribute选择SAM-Account-Name。

步骤 16为传出声明类型输入uid。

注:uid不是下拉列表中的选项 — 必须手动输入。

步骤 17单击 完成。

步骤 18.第一条　规则现已完成。再次单击Add Rule。

步骤 19.选择Send Claims Using a Custom Rule。

步骤 20.输入领款申请规则名称。

步骤 21.在Custom rule字段中，粘贴以下文本：

c:[键入== "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname"]

=>问题(类型= "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",Issuer = c.Issuer，OriginalIssuer = c.OriginalIssuer，Value = c.Value，ValueType = c.ValueType，Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimperties/format"] = "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient"，属性["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimperties/namequalifier"] = "http://ADFS_FEDERATION_SERVICE_NAME/com/adfs/service/trust"，属性["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/标识/属性/名称限定符"] = "CUCM_ENTITY_ID");

步骤 22.确保将AD_FS_SERVICE_NAME和CUCM_ENTITY_ID更改为相应的值。

注：如果您不确定AD FS服务名称，可以按照步骤进行查找。  CUCM实体ID可以从CUCM元数据文件中的第一行提取。  文件第一行有一个entityID，如下所示，entityID=1cucm1052.sckiewer.lab。您需要在索赔规则的相应部分输入带下划线的值。

步骤 23.单击 完成。

步骤 24Click OK.

注意：对于要在其上使用SSO的任何Unified Collaboration服务器，都需要声明规则。

完成CUCM上的SSO启用并运行SSO测试

步骤1:现在，AD FS服务器已完全配置，您可以返回到CUCM。

第二步：您在最终配置页面上关闭：

第三步：选择已选择标准CCM超级用户角色的最终用户，然后单击运行SSO测试……

第四步： 确保您的浏览器允许弹出窗口，并在提示符中输入您的凭证。

第五步：在弹出窗口中单击Close，然后单击Finish。

第六步：在短暂重新启动Web应用程序后，SSO已启用。

故障排除

将SSO日志设置为调试

要将SSO日志设置为调试，您必须在CUCM的CLI中运行此命令：set samltrace level debug

可以从RTMT下载SSO日志。日志集的名称为Cisco SSO。

查找联合身份验证服务名称

要查找联合身份验证服务名称，请单击Start并搜索AD FS 2.0 Management。

·点击Edit Federation Service Properties...

·在“常规”选项卡上，查找联合身份验证服务名称

无点证书和联合身份验证服务名称

如果在AD FS配置向导中收到此错误消息，则需要创建新证书。

所选证书不能用于确定联合身份验证服务名称，因为所选证书具有无点（短名称）使用者名称。请选择另一个没有无点（短名称）使用者名称的证书，然后重试。

步骤1:单击开始并搜索iis，然后打开Internet信息服务(IIS)管理器

第二步：单击服务器的名称。

第三步：点击Server Certificates。

第四步：点击Create Self-Signed Certificate。

第五步：输入证书别名的名称。

CUCM和IDP服务器之间的时间不同步

如果在从CUCM运行SSO测试时收到此错误，则需要将Windows Server配置为使用与CUCM相同的NTP服务器。

无效的SAML响应。当Cisco Unified Communications Manager和IDP服务器之间的时间不同步时，可能会出现这种情况。请验证两台服务器上的NTP配置。从CLI运行“utils ntp status”以检查Cisco Unified Communications Manager上的此状态。

在Windows Server指定了正确的NTP服务器后，您需要执行另一个SSO测试并查看问题是否仍然存在。  在某些情况下，有必要歪曲声明的有效期。  有关这一过程的更多详细信息。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems