目录

简介

能否将VCS用作网守或边界控制器的替代设备？

相关信息

简介

本文涉及思科网真视频通信服务器Expressway。

问：我是否可以将VCS用作我的网守或边界控制器的替代设备？

答：否。在H.323中，充当网守的设备（如TANDBERG VCS、TANDBERG网守和TANDBERG边界控制器）可以配置为相互交替。如果一台设备发生故障，另一台设备可以正常接管并路由呼叫。这要求两台设备具有相同的配置，或者当终端开始使用备用设备时，呼叫路由可能会更改。由于VCS、网守和边界控制器都是不同的产品，因此它们不能具有相同的配置，也不能用作替代产品。

VCS只能将其他VCS作为其替代VCS;边界控制器只能有其他边界控制器作为其替代控制器；而网守只能将其他网守作为替代。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems