目标

服务质量(QoS)策略包含可衡量接口上流量速率的预定义规则。它们用于实施限制，例如限制端口上的文件传输流量的速率。这有助于确保不超出带宽。类映射定义被视为属于同一流量的数据包的类型。

本文介绍如何在Sx500系列堆叠式交换机上配置QoS策略类映射。

适用设备

· Sx500系列堆叠式交换机

软件版本

•1.3.0.62

策略类映射

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择QoS > QoS Advanced Mode > Policy Class Maps。将打开“策略类映射”页。

步骤2.从Policy name下拉列表中选择策略。

注意：要创建新策略，请单击策略表。请参阅本文中的策略表配置部分以配置策略名称。

步骤3.单击Go 以显示定义到策略的类映射列表。

步骤4.单击Add将新类映射添加到策略。

步骤5.从Class Map Name下拉列表中，选择要添加到策略的类映射。

注意：可以在“类映射”页上创建类映射。有关此配置，请参阅定义Sx500系列堆叠式交换机上的QoS类映射。

步骤6.点击与“操作类型”字段中所需操作对应的单选按钮。此操作将考虑所有匹配数据包的入口CoS/802.1p和/或差分服务代码点(DSCP)值。

·使用默认信任模式 — 忽略入口CoS/802.1p和/或DSCP值。匹配的数据包将作为尽力而为发送。

·始终信任 — 交换机将信任匹配数据包的CoS/802.1p和DSCP。如果数据包是IP数据包，交换机将根据数据包的DSCP值和DSCP到队列表将数据包放入出口队列。如果数据包是非IP数据包，则交换机会根据数据包的CoS/802.1p值和队列表的CoS/802.1p值将数据包放入出口队列。

·设置 — 从下拉列表中选择与匹配数据包相关的模式。

- DSCP — 在New Value字段中输入值以确定出口队列(0-63)。此值基于DSCP和DSCP到队列表。

— 队列 — 在“新值”(New Value)字段中输入值以确定出口队列(1-4)。

- CoS/802.1p — 在New Value字段中输入值以确定出口队列(0-7)。此值基于CoS/802.1p优先级值和CoS/802.1p到队列表。

步骤7.点击与所需监察器类型对应的单选按钮。

·无 — 不使用策略。

·单个 — 使用单个监察器。单个监察器根据监察器的QoS规范将QoS应用于单个类映射和单个流。如果选择单一，请执行从9到11的步骤。

·聚合 — 使用聚合策略。聚合监察器将QoS应用于一个或多个类映射和一个或多个流。

步骤8.如果在步骤7中单击了Aggregate单选按钮，请从Aggregate Policer下拉列表中选择聚合监察器。

注意：可以在“聚合监察器”(Aggregate Policer)页面上创建聚合监察器。有关此配置，请参阅在SX500系列堆叠式交换机上的QoS高级模式下添加聚合监察器文章。

步骤9.如果在“策略类型”字段中单击“单选”单选按钮，请在“入口承诺信息速率”(CIR)字段中输入以每秒位数为单位的承诺信息速率(CIR)的值。这是可以从入口接口接收的平均最大数据数。如果超过此速率，则丢弃数据。

步骤10.在Ingress Committed Burst Size(CBS)字段中输入最大突发大小（即使超出CIR）字节)。最大突发大小是链路上可以发送的数据量，即使它超过允许的限制并增加链路的带宽。

步骤11.点击与所需的超出操作对应的单选按钮。当传入数据包超过CIR时，将执行此操作。

·无 — 不执行任何操作。

·丢弃 — 超过定义的CIR值的数据包将被丢弃。

·超出配置文件DSCP — 超出定义CIR的IP数据包将使用从超出配置文件DSCP映射表派生的新DSCP转发。

步骤12.单击“应用”。

策略表配置

步骤1.登录Web配置实用程序，选择QoS > QoS Advanced Mode > Policy Table。将打开“策略表”页。

步骤2.单击Add添加策略名称。系统将显示Add Policy Table窗口。

步骤3.在New Policy Name字段中输入策略名称。

步骤4.单击“应用”以应用设置。

第5步。（可选）单击Delete以删除策略名称。

注意：  要转到“策略类映射表”页，请单击“策略表”页中的“策略类映射表”。