目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

问题

如何解决问题

MAC上的解析步骤

Windows 2008上的解决步骤

相关信息

简介

本文档提供了在将统一计算系统(UCS)C220 M3机架式服务器升级到1.5(1b)后键盘、视频、鼠标(KVM)控制台启动问题的解决方法。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题

将UCS C220 M3机架式服务器升级到1.5(1b)后，您可能会遇到无法启动KVM控制台的情况。单击KVM按钮时，没有警告或故障消息。Java网络启动协议(JNLP)文件下载到PC，但它们不会触发Java应用程序打开，因为它们与PC没有关联。

如何解决问题

要解决此问题，必须将JNLP文件与Java Web Start应用程序关联。本文档向您介绍如何在MAC和Windows 2008平台上执行此操作。

MAC上的解析步骤

在MAC上使用以下步骤解决此问题。

1. 单击UCS思科集成管理控制器(CIMC)中的KVM图标，然后在PC上找到.jnlp文件。它看起来类似：

viewer.jnlp(14.17.2.100@0@1362683732886)

如本例所示，文件通常包含Cisco UCS的IP地址。在本示例中，PC根据浏览器中的首选项将这些文件保存到“我的下载”文件夹中。

2. 找到文件后，右键单击该文件，然后选择“打开方式”，然后选择“其他”。

3. 这将打开另一个窗口，您可以在其中为这些.jnlp文件选择Java WebStart.app文件。

现在，您应该能够从CIMC启动KVM。

4. 如果您仍然遇到问题，请右键单击.jnlp文件，然后单击“获取信息”。

5. 这将打开另一个窗口。单击“Open with(打开方式)” ，然后单击“Other(其他)”。然后，再次转到步骤3。

Windows 2008上的解决步骤

在基于Windows的PC上，问题是相同的。Java .jnlp文件在Java Web Start应用程序中运行，该应用程序随Java安装一起提供。

1. 在Windows 2008中，单击“开始”，然后导航到“控制面板”> Java。这将打开“Java控制面板”窗口。

2. 单击“Java Control Panel(Java控制面板)”顶部的“Advanced（高级）”选项卡。

3. 验证Java插件是否启用。（如果需要，请重新加载浏览器。）

4. 单击+展开JNLP文件/MIME关联，并验证是否选择了始终允许或提示用户。否则，请进行更改并重新加载浏览器。

您现在应该能够运行KVM。

注意：您也可以使用Javaws.exe程序打开文件。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems