目录

简介

背景信息

先决条件

要求

使用的组件

问题

查找虚拟机全名

管理虚拟机

验证

简介

本文档介绍如何通过命令行界面(CLI)在网络功能虚拟化基础设施软件(NFVIS)中执行基本虚拟机(VM)管理。

背景信息

NFVIS是企业网络功能虚拟化(ENFV)的一部分。NFVIS是一个软件平台，可通过中央协调器和控制器（APIC-EM和ESA）对虚拟化服务实施全生命周期管理。NFVIS支持虚拟服务与外部接口之间的连接，并支持底层硬件。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- ENFV

- NFVIS

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件:

- 企业NFV基础设施软件版本3.5.1

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题

命令show system deployment deployment显示VM列表及其状态。

bdsol-encs-01# show system deployments deployment

NAME              ID  STATE

-------------------------------

1494763184.ISRv   2   running

1495371059.Linux  -   shut

问题在于列NAME下的名称不是VM的全名。对于VM管理，您需要找到全名以对其执行操作。

查找虚拟机全名

要查找VM的全名，您需要运行命令show vm_lifecycle opdata tenants。您将在以名称开头的一行中看到VM名称，以及在VM名称列中。

提示：如果在特定租户中查找VM，可以将租户名称添加到命令末尾。

bdsol-encs-01# show vm_lifecycle opdata tenants tenant

vm_lifecycle opdata tenants tenant admin

tenant_id AdminTenantId

networks network int-mgmt-net

netid                 085d726e-3193-469b-b9f8-7415e3e8b880

shared                true

admin_state           true

provider_network_type local

status                active

subnets subnet int-mgmt-net-subnet

subnetid   c56aa2e2-fd96-4e25-8744-0684acc2b14f

cidr       10.20.0.0/24

gateway    10.20.0.1

no_gateway false

dhcp       false

ipversion  4

deployments 1494763184 - -

deployment_id SystemAdminTenantId1494763184

vm_group ISRv

vm_instance ae521a5b-f173-4b22-9b05-2130b346fbe3

name     SystemAdminTena_ISRv_0_1989b9c8-311a-43d6-94e1-385752a3cc44

host_id  NFVIS

hostname bdsol-encs-01

interfaces interface 0

model       virtio

port_id     vnic0

network     int-mgmt-net

subnet      N/A

ip_address  10.20.0.2

mac_address 52:54:00:60:44:a6

netmask     255.255.255.0

gateway     10.20.0.1

interfaces interface 1

model       virtio

port_id     vnic1

network     N/A

subnet      N/A

ip_address  127.0.0.1

mac_address 52:54:00:0b:b9:95

interfaces interface 2

model       virtio

port_id     vnic2

network     N/A

subnet      N/A

ip_address  127.0.0.1

mac_address 52:54:00:ab:32:cd

state_machine state SERVICE_ACTIVE_STATE

VM NAME                                                      STATE

-----------------------------------------------------------------------------

SystemAdminTena_ISRv_0_1989b9c8-311a-43d6-94e1-385752a3cc44  VM_ALIVE_STATE

deployments 1495371059 - -

deployment_id SystemAdminTenantId1495371059

vm_group Linux

vm_instance 82030189-61d2-4675-9ea5-2f2c9a0514c6

name     SystemAdminTena_Linux_0_58b32552-37ba-4759-8c25-28065fc6158d

host_id  NFVIS

hostname bdsol-encs-01

interfaces interface 0

model   virtio

port_id vnic3

network lan-net

subnet  N/A

state_machine state SERVICE_INERT_STATE

VM NAME                                                       STATE

--------------------------------------------------------------------------------

SystemAdminTena_Linux_0_58b32552-37ba-4759-8c25-28065fc6158d  VM_SHUTOFF_STATE

管理虚拟机

要管理VM，可以使用vmAction命令，然后使用actionType和vmName。

bdsol-encs-01# vmAction

Possible completions:

actionType  vmName

键入vmAction actionType 命令以获取可能的操作列表。

bdsol-encs-01# vmAction actionType

Possible completions:

DISABLE_MONITOR  ENABLE_MONITOR  REBOOT  START  STOP

例如，要启动名为SystemAdminTena_Linux_0_58b32552-37ba-4759-8c25-28065fc6158d的VM，请使用此命令。

bdsol-encs-01# vmAction actionType START vmName SystemAdminTena_Linux_0_58b32552-37ba-4759-8c25-28065fc6158d

验证

您有以下选项来验证VM状态：

- 使用NFVIS CLI命令show system deployments deployment

- 使用NFVIS CLI命令show vm_lifecycle opdata tenants tenant

- 在GUI中，导航至VM生命周期 — >管理，并查看VM的状态

- 日志文件/var/log/messages中的最新日志事件

日志文件/var/log/messages中生成的事件示例:

Jul  4 12:13:20 bdsol-encs-01 esc-manager-event: 2017-07-04 12:13:17,987 UI_INFO [LogContextService.java:outputDecoratedLog():185] [tid=4422933a-d335-456f-afa7-b02156be4438] [cl=esc ] [tags=eventType:rest_in] @event{"label": "rest_in",","data":{"Message":"Post back for starting VM:","ESC-Transaction-Id:  ":"4422933a-d335-456f-afa7-b02156be4438","OP-Status-Code: ":"200","OP-Status-Message: ":"VM successfully powered on."}}

Jul  4 12:13:20 bdsol-encs-01 esc-manager-event: 2017-07-04 12:13:17,997 UI_INFO [LogContextService.java:outputDecoratedLog():185] [tid=4422933a-d335-456f-afa7-b02156be4438] [cl=esc ] [tags=wf:create_vm,eventType:VM_START_EVENT,tenant:admin,depName:1495371059,vmGrpName:Linux,vmName:SystemAdminTena_Linux_0_58b32552-37ba-4759-8c25-28065fc6158d,eventType:rest_out] @event{"label": "rest_out",","data":{"headers":"{ESC-Transaction-Id=4422933a-d335-456f-afa7-b02156be4438, REMOTE_ADDR=127.0.0.1, OP-Status-Message=VM successfully powered on., OP-Status-Code=200}"}}