目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

chassis

机箱插槽概述

相关信息

简介

本文档概述Cisco 12000系列互联网路由器硬件架构。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于下列硬件：

- Cisco 12000 系列互联网路由器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

chassis

Cisco 12000系列Internet路由器有以下配置：

Cisco 12000 系列互联网路由器

交换能力

插槽

配置

10 Gbps互联网路由器

Cisco 12416

320 Gbps

16

全机架

Cisco 12410

200 Gbps

10

半机架

Cisco 12406

120 Gbps

6

四分之一机架

Cisco 12404

80 Gbps

4

第八机架

2.5 Gbps互联网路由器

Cisco 12016

80 Gbps（可升级*）

16

全机架

Cisco 12012

60 Gbps

12

全机架

Cisco 12008

40 Gbps

8

第三机架

* Cisco 12016可以使用交换矩阵升级套件升级到Cisco 12416。

机箱插槽概述

插槽0-15用于线卡(LC)（并非所有机箱都支持16个LC）。 千兆路由处理器(GRP)可以放入这些插槽中的任何一个。在Cisco 12012上，思科建议将插槽0和11用于GRP，因为这些插槽不会同样冷却，并且GRP比其他LC散发的热量更少。12016 和 12416 采用同一种机箱。唯一的区别是时钟和调度程序卡(CSC)和交换矩阵卡(SFC)。 12016使用GSR16/80-CSC和GSR16/80-SFC，而12416使用GSR16/320-CSC和GSR16/320-SFC。如果您有12016并想将其“升级”到12416，则只需将GSR16/80-CSC和GSR16/80-SFC替换为新的GSR16/320-CSC和GSR16/320-SFC。

报警卡集成到12008的CSC卡中。所有其他机箱都有单独的报警卡。下表提供所有机箱的插槽编号和相应的线卡：

插槽号

线路卡

0-15

LC/GRP

16

CSC0

17

CSC1

18

SFC0

19

SFC1

20

SFC2

下表提供机箱特定信息：

路由器

插槽号

线路卡

12008

24

电源A1（上）

26

电源B1（下部）

12012 — 注意：

- 报警卡不单独显示。

- 将插槽0和11用于GRP，因为这些插槽不会同样冷却，并且GRP比其他LC发出的热量更少。

24

电源1(A1)

25

电源2(A2)

26

电源3(B1)

27

电源4(B2)

28

顶部风扇和风扇模块

29

底部风扇和风扇模块

12016 和 12416

24

上报警卡

25

下报警卡

26

未使用

27

总线板

28

顶部风扇和风扇模块

29

底部风扇和风扇模块

12406

24

电源1 +报警模块

25

电源2 +报警模块

28

风扇模块（顶部风扇）

29

风扇模块（底部风扇）

12410
注意：在此机箱上，有五个特定SFC。

21

SFC3

22

SFC4

24

电源1 +报警模块

25

电源2 +报警模块

28

风扇模块（顶部风扇）

29

风扇模块（底部风扇）

相关信息

- Cisco 12000系列互联网路由器体系结构-交换矩阵

- Cisco 12000系列互联网路由器体系结构-线路卡设计

- Cisco 12000系列互联网路由器体系结构-存储器详细资料

- Cisco 12000系列互联网路由器体系结构-维护总线、电源和风扇和报警卡

- Cisco 12000系列互联网路由器体系结构-软件概述

- Cisco 12000系列互联网路由器体系结构-分组交换

- 了解Cisco快速转发(CEF)

- 技术支持和文档 - Cisco Systems