目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

相关产品

规则

背景信息

配置

网络图

配置 Catalyst 交换机以进行 802.1x 多域身份验证

配置 RADIUS 服务器

配置 PC 客户端以使用 802.1x 认证

将 IP 电话配置为使用 802.1x 身份验证

验证

PC 客户端

IP 电话

第 3 层交换机

故障排除

IP 电话身份验证失败

相关信息

简介

使用多域身份验证功能，可以让 IP 电话和 PC 在同一交换机端口上进行身份验证（虽然它将它们置于相应的语音 VLAN 和数据 VLAN 上）。本文档说明了如何在 Cisco Catalyst 第 3 层固定配置交换机上配置 IEEE 802.1x 多域身份验证 (MDA)。

先决条件

要求

尝试进行此配置之前，请确保满足以下要求：

- RADIUS 如何工作？

- Catalyst 交换和 ACS 部署指南

- Cisco 安全访问控制服务器 4.1 用户指南

- Cisco Unified IP 电话概述

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行Cisco IOS®软件版本12.2(37)SE1的Cisco Catalyst 3560系列交换机

注意：多域身份验证支持仅可从Cisco IOS软件版本12.2(35)SE及更高版本获得。

- 此示例使用Cisco安全接入控制服务器(ACS) 4.1作为RADIUS服务器。

注意：在交换机上启用802.1x之前，必须指定RADIUS服务器。

- 支持 802.1x 认证的 PC 客户端

注意：此示例使用Microsoft Windows XP客户端。

- 安装了 SCCP 固件版本 8.2(1) 的 Cisco Unified IP 电话 7970G

- 安装了 SCCP 固件版本 8.2(2) 的 Cisco Unified IP 电话 7961G

- 安装了 Cisco Unified Communications Manager (Cisco CallManager) 4.1(3)sr2 的媒体融合服务器 (MCS)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

相关产品

此配置也可用于以下硬件：

- Cisco Catalyst 3560-E 系列交换机

- Cisco Catalyst 3750 系列交换机

- Cisco Catalyst 3750-E 系列交换机

注意：Cisco Catalyst 3550系列交换机不支持802.1x多域身份验证。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

IEEE 802.1x 标准定义了一个基于客户端-服务器的访问控制和身份验证协议，以限制未经授权的设备通过可公共访问的端口连接到某个 LAN。802.1x 通过在每个端口创建两个不同的虚拟接入点来控制网络访问。一个接入点是非受控端口；另一个是受控端口。通过一个端口的所有流量对两个接入点均可用。802.1x 对连接到交换机端口的每个用户设备进行认证，并在实现该交换机或某个 LAN 所提供的任何服务之前将该端口分配到该 VLAN。在设备通过认证之前，802.1x 访问控制仅允许 LAN 的可扩展身份验证协议 (EAPOL) 数据流通过设备所连接的端口。认证成功后，普通流量可以通过该端口。

802.1x 包括三个主要组件。每个组件被称为端口访问实体 (PAE)。

- 请求方 — 一种可用于请求网络访问的客户端设备，例如 IP 电话及连接的 PC

- 身份验证器 — 一种便于进行请求方授权请求的网络设备，例如 Cisco Catalyst 3560

- 身份验证服务器 — 一种可提供身份验证服务的远程身份验证拨入用户服务器 (RADIUS)，例如 Cisco 安全访问控制服务器

Cisco Unified IP 电话也包含 802.1X 请求方。通过此请求方，网络管理员可以控制 IP 电话与 LAN 交换机端口之间的连接。IP 电话 802.1X 请求方的最初版本实现了用于 802.1X 身份验证的 EAP-MD5 选项。在多域配置中，IP 电话以及所连接的 PC 必须通过指定用户名和口令，以独立方式请求访问网络。身份验证器设备可能会要求用户提供来自 RADIUS 被叫方属性的信息。属性可用于指定其他授权信息，如是否允许请求方访问特定的 VLAN。这些属性可以是供应商特定的属性。Cisco 使用 RADIUS 属性 cisco-av-pair 告知身份验证器 (Cisco Catalyst 3560)，语音 VLAN 上已允许请求方（IP 电话）。

配置

此部分中将提供用于配置本文档中所述的 802.1x 多域身份验证功能的信息。

此配置要求执行下列步骤：

- 配置 Catalyst 交换机以进行 802.1x 多域身份验证。

- 配置 RADIUS 服务器。

- 配置 PC 客户端以使用 802.1x 认证。

- 将 IP 电话配置为使用 802.1x 身份验证。

注意：使用命令查找工具(仅限注册客户)可查找有关本文档中使用的命令的详细信息。

网络图

本文档使用以下网络设置：

- RADIUS 服务器 — 该服务器将执行客户端的实际身份验证。RADIUS 服务器验证客户端的身份并通知交换机客户端是否获准访问 LAN 和交换机服务。在这里，已在媒体融合服务器 (MCS) 上安装并配置 Cisco ACS 以进行身份验证和 VLAN 分配。MCS 也充当 TFTP 服务器，并可作为 IP 电话的 Cisco Unified Communications Manager (Cisco CallManager)。

- 交换机 — 它可基于客户端身份验证状态控制对网络的物理访问。交换机充当客户端与 RADIUS 服务器之间的中介（代理）。它从客户端请求身份信息，向 RADIUS 服务器验证该信息，并将响应中继至客户端。这里的 Catalyst 3560 交换机还配置为 DHCP 服务器。对动态主机配置协议 (DHCP) 的 802.1x 身份验证支持允许 DHCP 服务器将 IP 地址分配给不同类别的最终用户。为此，它将经过身份验证的用户身份添加到 DHCP 发现过程中。端口 FastEthernet 0/1 和 0/4 是仅有的两个配置用于 802.1x 多域身份验证的端口。端口 FastEthernet 0/2 和 0/3 处于默认的 802.1x 单主机模式。端口 FastEthernet 0/24 连接到 RADIUS 服务器。

注意：如果使用外部DHCP服务器，请不要忘记在客户端所在的SVI(vlan)接口上添加ip helper-address命令，该接口指向DHCP服务器。

- 客户端 — 这些是请求访问 LAN 和交换机服务并响应交换机请求的设备，例如 IP 电话或工作站。在这里，已将客户端配置为从 DHCP 服务器获取 IP 地址。设备 M-1、M-2、S-1 和 S-2 是可发出网络访问请求的工作站客户端。P-1 和 P-2 是可发出网络访问请求的 IP 电话客户端。M-1、M-2 和 P-1 是市场营销部门的客户端设备。S-1、S-2 和 P-2 是销售部门的客户端设备。IP 电话 P-1 和 P-2 已配置为处于同一语音 VLAN (VLAN 3) 中。 工作站 M-1 和 M-2 已配置为在身份验证成功后处于同一数据 VLAN (VLAN 4) 中。工作站 S-1 和 S-2 也已配置为在身份验证成功后处于同一数据 VLAN (VLAN 5) 中。

注意：您只能对数据设备使用RADIUS服务器中的动态VLAN分配。

配置 Catalyst 交换机以进行 802.1x 多域身份验证

此示例交换机配置包括：

- 如何在交换机端口上启用 802.1x 多域身份验证

- RADIUS 服务器相关配置

- 用于 IP 地址分配的 DHCP 服务器配置

- 身份验证后将在客户端之间实现连接的 Inter-VLAN Routing

有关 MDA 配置指南的详细信息，请参阅使用多域身份验证。

注意：确保RADIUS服务器始终在授权端口后连接。

注意：此处仅显示相关配置。

Cat -3560

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname Cat-3560

!--- Sets the hostname for the switch.

Cat-3560(config)#vlan 2

Cat-3560(config-vlan)#name SERVER

Cat-3560(config-vlan)#vlan 3

Cat-3560(config-vlan)#name VOICE

Cat-3560(config-vlan)#vlan 4

Cat-3560(config-vlan)#name MARKETING

Cat-3560(config-vlan)#vlan 5

Cat-3560(config-vlan)#name SALES

Cat-3560(config-vlan)#vlan 6

Cat-3560(config-vlan)#name GUEST_and_AUTHFAIL

!--- VLAN should already exist in the switch for a successful authentication.

Cat-3560(config-vlan)#exit

Cat-3560(config)#interface vlan 2

Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

Cat-3560(config-if)#no shut

!--- This is the gateway address for the RADIUS Server.

Cat-3560(config-if)#interface vlan 3

Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

Cat-3560(config-if)#no shut

!--- This is the gateway address for IP Phone clients in VLAN 3.

Cat-3560(config-if)#interface vlan 4

Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.4.1 255.255.255.0

Cat-3560(config-if)#no shut

!--- This is the gateway address for PC clients in VLAN 4.

Cat-3560(config-if)#interface vlan 5

Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.5.1 255.255.255.0

Cat-3560(config-if)#no shut

!--- This is the gateway address for PC clients in VLAN 5.

Cat-3560(config-if)#exit

Cat-3560(config)#ip routing

!--- Enables IP routing for interVLAN routing.

Cat-3560(config)#interface range fastEthernet 0/1 - 4

Cat-3560(config-if-range)#shut

Cat-3560(config-if-range)#exit

Cat-3560(config)#interface fastEthernet 0/24

Cat-3560(config-if)#switchport mode access

Cat-3560(config-if)#switchport access vlan 2

!--- This is a dedicated VLAN for the RADIUS server.

Cat-3560(config-if)#spanning-tree portfast

Cat-3560(config-if)#exit

Cat-3560(config)#interface range fastEthernet 0/1 , fastEthernet 0/4

Cat-3560(config-if-range)#switchport mode access

Cat-3560(config-if-range)#switchport voice vlan 3

!--- You must configure the voice VLAN for the IP phone when the !--- host mode is set to multidomain. !--- Note: If you use a dynamic VLAN in order to assign a voice VLAN !--- on an MDA-enabled switch port, the voice device fails authorization.

Cat-3560(config-if-range)#dot1x port-control auto

!--- Enables IEEE 802.1x authentication on the port.

Cat-3560(config-if-range)#dot1x host-mode multi-domain

!--- Allow both a host and a voice device to be !--- authenticated on an IEEE 802.1x-authorized port.

Cat-3560(config-if-range)#dot1x guest-vlan 6

Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail vlan 6

!--- The guest VLAN and restricted VLAN features only apply to the data devices !--- on an MDA enabled port.

Cat-3560(config-if-range)#dot1x reauthentication

!--- Enables periodic re-authentication of the client.

Cat-3560(config-if-range)#dot1x timeout reauth-period 60

!--- Set the number of seconds between re-authentication attempts.

Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail max-attempts 2

!--- Specifies the number of authentication attempts to allow !--- before a port moves to the restricted VLAN.

Cat-3560(config-if-range)#exit

Cat-3560(config)#interface range fastEthernet 0/2 - 3

Cat-3560(config-if-range)#switchport mode access

Cat-3560(config-if-range)#dot1x port-control auto

!--- By default a 802.1x authorized port allows only a single client.

Cat-3560(config-if-range)#dot1x guest-vlan 6

Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail vlan 6

Cat-3560(config-if-range)#dot1x reauthentication

Cat-3560(config-if-range)#dot1x timeout reauth-period 60

Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail max-attempts 2

Cat-3560(config-if-range)#spanning-tree portfast

Cat-3560(config)#ip dhcp pool IP-Phones

Cat-3560(dhcp-config)#network 172.16.3.0 255.255.255.0

Cat-3560(dhcp-config)#default-router 172.16.3.1

Cat-3560(dhcp-config)#option 150 ip 172.16.2.201

!--- This pool assigns ip address for IP Phones. !--- Option 150 is for the TFTP server.

Cat-3560(dhcp-config)#ip dhcp pool Marketing

Cat-3560(dhcp-config)#network 172.16.4.0 255.255.255.0

Cat-3560(dhcp-config)#default-router 172.16.4.1

!--- This pool assigns ip address for PC clients in Marketing Dept.

Cat-3560(dhcp-config)#ip dhcp pool Sales

Cat-3560(dhcp-config)#network 172.16.5.0 255.255.255.0

Cat-3560(dhcp-config)#default-router 172.16.5.1

!--- This pool assigns ip address for PC clients in Sales Dept.

Cat-3560(dhcp-config)#exit

Cat-3560(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.3.1

Cat-3560(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.4.1

Cat-3560(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.5.1

Cat-3560(config)#aaa new-model

Cat-3560(config)#aaa authentication dot1x default group radius

!--- Method list should be default. Otherwise dot1x does not work.

Cat-3560(config)#aaa authorization network default group radius

!--- You need authorization for dynamic VLAN assignment to work with RADIUS.

Cat-3560(config)#radius-server host 172.16.2.201 key CisCo123

!--- The key must match the key used on the RADIUS server.

Cat-3560(config)#dot1x system-auth-control

!--- Globally enables 802.1x.

Cat-3560(config)#interface range fastEthernet 0/1 - 4

Cat-3560(config-if-range)#no shut

Cat-3560(config-if-range)#^Z

Cat-3560#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gi0/1

Gi0/2

2    SERVER                           active    Fa0/24

3    VOICE                            active    Fa0/1, Fa0/4

4    MARKETING                        active

5    SALES                            active

6    GUEST_and_AUTHFAIL               active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

注意：要获取有关本部分中所使用命令的更多信息，可使用命令查找工具（仅限已注册客户）。

配置 RADIUS 服务器

RADIUS服务器配置了静态IP地址172.16.2.201/24。请完成以下步骤，为AAA客户端配置RADIUS服务器：

1. 在 ACS 管理窗口中单击 Network Configuration 以配置 AAA 客户端。

2. 单击“AAA Clients”部分下的 Add Entry。

3. 如下配置 AAA 客户端的主机名、IP 地址、共享密钥和认证类型：

- AAA client hostname = 交换机主机名 (Cat-3560)。

- AAA Client IP Address = 交换机的管理接口 IP 地址 (172.16.2.1)。

- Shared Secret = 在交换机上配置的 RADIUS 密钥 (CisCo123)。

注意：要正确操作，AAA客户端和ACS上的共享密钥必须相同。密钥区分大小写。

- Authenticate Using = RADIUS (Cisco IOS/PIX 6.0)。

注意：此选项下提供思科属性值(AV)对属性。

4. 单击 Submit + Apply 可使这些更改生效，如下面的示例所示：

组设置

要配置 RADIUS 服务器以进行身份验证，请参阅下表。

设备

部门

组

用户

密码

VLAN

DHCP 池

M-1

营销

营销

市场营销经理

思科

营销

营销

M-2

营销

营销

mkt-staff

MScisco

营销

营销

S -2

销售

销售

销售经理

SMcisco

销售

销售

S -1

销售

销售

销售人员

思科

销售

销售

P-1

营销

IP 电话

CP-7970G-SEP001759E7492C

P1cisco

语音

IP 电话

P-2

销售

IP 电话

CP-7961G-SEP001A2F80381F

P2cisco

语音

IP 电话

请为连接到 VLAN 3 (VOICE)、VLAN 4 (MARKETING) 和 VLAN 5 (SALES) 的客户端创建组。 在这里，IP 电话、市场营销和销售组即是为实现此目的而创建的。

注意：这是营销和IP电话组的配置。对于销售组配置，请完成市场营销组的步骤。

1. 要创建组，请选择 Group Setup，然后重命名默认的组名。

2. 要配置组，请从列表中选择组，然后单击 Edit Settings

3. 将客户端 IP 地址分配定义为 Assigned by AAA client pool。输入已在该组客户端的交换机上配置的 IP 地址池的名称。

注意：仅当此用户要在AAA客户端上配置IP地址池来分配IP地址时，才选择此选项并在框中键入AAA客户端IP池名称。

注意：仅对IP电话组配置，请跳过下一步第4步，然后转到第5步。

4. 定义 Internet 工程任务组 (IETF) 属性 64、65 和 81，然后单击 Submit + Restart。

确保将“Values”的“Tags”设置为 1，如本例所示。Catalyst 将忽略所有 1 以外的标记。要将用户分配给特定 VLAN，还必须使用对应的 VLAN 名称 或 VLAN 编号 定义属性 81。

注意：如果使用VLAN名称，则它应与交换机中配置的名称完全相同。

注意：  请参阅 RFC 2868：用于支持隧道协议的 RADIUS 属性 以获得有关这些 IETF 属性的详细信息。

注意：在ACS服务器的初始配置中，IETF RADIUS属性可能无法在用户设置中显示。要在用户配置屏幕中启用 IETF 属性，请选择 Interface configuration > RADIUS (IETF)。 然后，检查64， 65和81在用户和群组栏。

注意：如果您未定义IETF属性81，并且端口是处于接入模式的交换机端口，则客户端将分配给端口的接入VLAN。如果为动态 VLAN 分配定义了属性 81，且端口是处于接入模式的交换机端口，则需在交换机上发出 aaa authorization network default group radius 命令。该命令将端口分配给 RADIUS 服务器提供的 VLAN。否则，802.1x 会在验证用户身份后将该端口转为 AUTHORIZED 状态；但该端口仍然位于端口的默认 VLAN 中，并且连接可能会失败。

注意：下一步仅适用于IP电话组。

5. 配置 RADIUS 服务器，以便发送 Cisco 属性/值 (AV) 对属性，从而对语音设备授权。如果不进行此配置，交换机会将语音设备视为数据设备。使用值 device-traffic-class=voice 定义 Cisco 属性/值 (AV) 对属性，然后单击 Submit + Restart。

用户设置

完成以下步骤可添加和配置用户。

1. 要添加和配置用户，请选择 User Setup。输入用户名，然后单击 Add/Edit

2. 为用户定义用户名、口令和组。

3. IP 电话将使用其设备 ID 作为用户名并使用共享密钥作为口令来进行身份验证。在 RADIUS 服务器上，这些值应该互相匹配。对于 IP 电话 P-1 和 P-2，在创建用户名和口令时，用户名应与设备 ID 相同，口令应与已配置的共享密钥相同。有关 IP 电话的设备 ID 和共享密钥的详细信息，请参阅将 IP 电话配置为使用 802.1x 身份验证部分。

配置 PC 客户端以使用 802.1x 认证

本示例是特定于 Microsoft Windows XP LAN 的可扩展认证协议 (EAPOL) 客户端的：

1. 选择开始 > 控制面板 > 网络连接，然后右键单击您的本地连接并选择属性。

2. 在“常规”选项卡下选中连接后在通知区域显示图标。

3. 在Authentication选项下，检查启用此网络的IEEE 802.1X验证。

4. 将 EAP 类型设置为 MD5-质询，如下面的示例所示：

要将客户端配置为从 DHCP 服务器获取 IP 地址，请完成以下步骤。

1. 选择开始 > 控制面板 > 网络连接，然后右键单击您的本地连接并选择属性。

2. 在常规选项卡下，请单击 Internet 协议 (TCP/IP) 然后单击属性。

3. 选择自动地获得IP地址。

将 IP 电话配置为使用 802.1x 身份验证

要配置 IP 电话以进行 802.1x 身份验证，请完成以下步骤。

1. 按 Settings 按钮以访问 802.1X Authentication 设置，然后选择 Security Configuration > 802.1X Authentication > Device Authentication。

2. 将 Device Authentication 选项设置为 Enabled。

3. 按 Save 软键。

4. 选择 802.1X Authentication > EAP-MD5 > Shared Secret 以在电话上设置口令。

5. 输入共享密钥，然后按 Save。

注：密码必须介于6到32个字符之间，这些字符由数字或字母的任意组合组成。如果不满足此条件，则会显示 That key is not active here 消息，并且不会保存口令。

注意：如果禁用802.1X身份验证或在电话上执行出厂重置，则之前配置的MD5共享密钥将被删除。

注意：无法配置其他选项“设备ID”和“领域”。设备 ID 用作进行 802.1x 身份验证时所使用的用户名。该 ID 是从以下面的格式显示的电话型号和唯一 MAC 地址衍生而来的：CP-<model>-SEP-<MAC>。例如，CP-7970G-SEP001759E7492C。有关详细信息，请参阅 802.1X 身份验证设置。

要将 IP 电话配置为从 DHCP 服务器获取 IP 地址，请完成以下步骤。

1. 按 Settings 按钮以访问 Network Configuration 设置，然后选择 Network Configuration。

2. 解除 Network Configuration 选项锁定。要解除锁定，请按 **#。

注意：  请不要按 **# 来解除选项锁定，然后又立即按 **# 来锁定选项。电话会将该序列解释为 **#**，这会重置电话。要在解除选项锁定后锁定这些选项，必须至少等待 10 秒，然后再按 **#。

3. 滚动到“DHCP Enabled”选项，然后按 Yes 软键以启用 DHCP。

4. 按 Save 软键。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

PC 客户端

如果配置已正确完成，PC 客户端将显示一个弹出提示框，提示您输入用户名和口令。

1. 单击该提示框，如下所示：

此时将显示用户名和口令输入窗口。

注意：MDA不强制执行设备身份验证的顺序。但是，Cisco 建议您在启用了 MDA 的端口上先对语音设备进行身份验证，然后再对数据设备进行身份验证。

2. 输入用户名和密码。

3. 如果未显示错误消息，请采用常用方法验证连接，例如通过使用 ping 命令访问网络资源。

注意：如果出现此错误，请验证用户名和密码是否正确：

IP 电话

可使用 IP 电话中的 802.1X Authentication Status 菜单监控身份验证状态。

1. 按 Settings 按钮访问 802.1X Authentication Real-Time Stats，然后选择 Security Configuration > 802.1X Authentication Status。

2. Transaction Status 应为 Authenticated。有关详细信息，请参阅 802.1X 身份验证实时状态。

注意：也可以通过“设置”>“状态”>“状态消息”来验证身份验证状态。

第 3 层交换机

如果口令和用户名看起来正确，请验证交换机上的 802.1x 端口状态。

1. 查找 AUTHORIZED 端口状态。

Cat-3560#show dot1x all summary

Interface       PAE     Client          Status

--------------------------------------------------------

Fa0/1           AUTH    0016.3633.339c  AUTHORIZED

0017.59e7.492c  AUTHORIZED

Fa0/2           AUTH    0014.5e94.5f99  AUTHORIZED

Fa0/3           AUTH    0011.858D.9AF9  AUTHORIZED

Fa0/4           AUTH    0016.6F3C.A342  AUTHORIZED

001a.2f80.381f  AUTHORIZED

Cat-3560#show dot1x interface fastEthernet 0/1 details

Dot1x Info for FastEthernet0/1

-----------------------------------

PAE                       = AUTHENTICATOR

PortControl               = AUTO

ControlDirection          = Both

HostMode                  = MULTI_DOMAIN

ReAuthentication          = Enabled

QuietPeriod               = 10

ServerTimeout             = 30

SuppTimeout               = 30

ReAuthPeriod              = 60 (Locally configured)

ReAuthMax                 = 2

MaxReq                    = 2

TxPeriod                  = 30

RateLimitPeriod           = 0

Auth-Fail-Vlan            = 6

Auth-Fail-Max-attempts    = 2

Guest-Vlan                = 6

Dot1x Authenticator Client List

-------------------------------

Domain                    = DATA

Supplicant                = 0016.3633.339c

Auth SM State         = AUTHENTICATED

Auth BEND SM State    = IDLE

Port Status               = AUTHORIZED

ReAuthPeriod              = 60

ReAuthAction              = Reauthenticate

TimeToNextReauth          = 29

Authentication Method     = Dot1x

Authorized By             = Authentication Server

Vlan Policy               = 4

Domain                    = VOICE

Supplicant                = 0017.59e7.492c

Auth SM State         = AUTHENTICATED

Auth BEND SM State    = IDLE

Port Status               = AUTHORIZED

ReAuthPeriod              = 60

ReAuthAction              = Reauthenticate

TimeToNextReauth          = 15

Authentication Method     = Dot1x

Authorized By             = Authentication Server

在成功进行认证后验证 VLAN 状态。

Cat-3560#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gi0/1

Gi0/2

2    SERVER                           active    Fa0/24

3    VOICE                            active    Fa0/1, Fa0/4

4    MARKETING                        active    Fa0/1, Fa0/2

5    SALES                            active    Fa0/3, Fa0/4

6    GUEST_and_AUTHFAIL               active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

!--- Output suppressed.

2. 在成功完成身份验证后，验证 DHCP 绑定状态。

Router#show ip dhcp binding

IP address       Hardware address        Lease expiration        Type

172.16.3.2       0100.1759.e749.2c       Aug 24 2007 06:35 AM    Automatic

172.16.3.3       0100.1a2f.8038.1f       Aug 24 2007 06:43 AM    Automatic

172.16.4.2       0100.1636.3333.9c       Aug 24 2007 06:50 AM    Automatic

172.16.4.3       0100.145e.945f.99       Aug 24 2007 08:17 AM    Automatic

172.16.5.2       0100.166F.3CA3.42       Aug 24 2007 08:23 AM    Automatic

172.16.5.3       0100.1185.8D9A.F9       Aug 24 2007 08:51 AM    Automatic

命令输出解释程序（仅限注册用户）(OIT) 支持某些 show 命令。使用 OIT 可查看对 show 命令输出的分析。

故障排除

IP 电话身份验证失败

如果 802.1x 身份验证失败，IP 电话状态将显示 Configuring IP 或 Registering。要对此问题进行故障排除，请执行以下步骤：

- 确认 802.1x 已在 IP 电话上启用。

- 验证您是否已在身份验证 (RADIUS) 服务器上输入设备 ID 作为用户名。

- 确认已在 IP 电话上配置共享密钥。

- 如果已配置共享密钥，请验证您是否在身份验证服务器上输入了相同的共享密钥。

- 验证您是否已对其他必需设备（例如交换机和身份验证服务器）进行了适当的配置。

相关信息

- 配置基于 IEEE 802.1x 端口的身份验证

- 将 IP 电话配置为使用 802.1x 身份验证

- 在 Cisco Catalyst 交换机环境中为 Windows NT/2000 服务器部署 Cisco Secure ACS 的指导原则

- RFC 2868：用于支持隧道协议的 RADIUS 属性

- 运行 Cisco IOS 软件的 Catalyst 6500/6000 IEEE 802.1x 认证示例

- 运行 CatOS 软件的 Catalyst 6500/6000 IEEE 802.1x 认证配置示例

- LAN 产品支持页

- LAN 交换技术支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems