Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configuração de SIB

Troubleshoot

Problemas de serviços de mensagens unificadas

Problemas de contas da Unificação de Mensagens

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como solucionar problemas de serviços e contas do Unified Messaging.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Unity Connection

- Microsoft Exchange 2003, 2007 e 2010

- ViewMail for Microsoft Outlook (VMO)

- Diretório ativo

- Caixa de entrada única (SIB)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Unity Connection versão 11 ou posterior

- Microsoft Exchange 2003, 2007 e 2010

- VMO

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Este documento descreve como solucionar problemas de Unified Messaging Services e Unified Messaging Accounts. O Cisco Unity Connection versão 8.5 e posterior suporta caixa de entrada única (SIB), que também é conhecida como Unified Messaging. Em versões anteriores à versão 8.5, o Unity Connection tinha a capacidade de aceitar apenas e retransmitir os correios de voz para endereços de e-mail externos.

O SIB, um dos recursos de Unificação de Mensagens do Cisco Unity Connection versão 10 ou posterior, sincroniza mensagens de voz nas caixas de correio do Connection e do Exchange. Quando um usuário é habilitado para SIB, todas as mensagens de voz do Connection que são enviadas ao usuário, incluindo aquelas enviadas do VMO do Cisco Unity Connection, são primeiro armazenadas no Connection e imediatamente replicadas para a caixa de correio do Exchange do usuário. Além disso, as alterações de status (por exemplo, de não lido para lido), as alterações na linha de assunto e as alterações na prioridade são replicadas do Connection para o Exchange e vice-versa. O Indicador de mensagem em espera (MWI) é desativado quando a mensagem é lida - por telefone ou cliente de e-mail.

Configuração de SIB

Consulte Requisitos de Unificação de Mensagens: Sincronização do Unity Connection e servidores de e-mail suportados (Caixa de Entrada Única) ou Habilitar SIB para o Unity Connection 11 e posterior. Consulte também Nota técnica de solução de problemas de caixa de entrada única do Unity Connection para obter mais informações.

Estas duas seções principais devem ser configuradas para SIB no Unity Connection:

- Serviço de mensagens unificadas

Um serviço de Unificação de Mensagens pode ser configurado para procurar todos os servidores Exchange no ambiente. Ele também pode ser configurado para se conectar a um único servidor Exchange. Nesse caso, configure o Unified Messaging Services para cada servidor Exchange que hospeda caixas de correio de usuário. Para configurar, navegue para CUC Administration > Unified Messaging > Unified Messaging Service > Add New.

- Contas de Unificação de Mensagens

Uma conta de Unificação de Mensagens deve ser criada para cada usuário. Nesta configuração, o serviço de Unificação de Mensagens que aponta para o servidor Exchange que inclui a caixa de correio do usuário deve ser selecionado. Para configurar, navegue até CUC Administration > Users > Select the User > Edit > Unified Messaging Accounts > Add New.

Observação: a Bulk Administration Tool também pode ser usada para adicionar em massa contas do Unified Messaging para todos os usuários.

Troubleshoot

Esta seção fornece dicas usadas para solucionar problemas do Unified Messaging Service e das contas do Unified Messaging.

Problemas de serviços de mensagens unificadas

Problema: Cenário 1

Em Serviço de Unificação de Mensagens, se Especificar um Exchange Server estiver selecionado em vez de Procurar Exchange Servers, o teste será bem-sucedido. Se Procurar Exchange Servers estiver selecionado, este erro será exibido quando o botão Teste na página for clicado:

Searching the network Failed to locate a Domain Controller via DNS.

Searching the network Failed to locate an Exchange 2003 server.

Connection cannot be able to Locate Exchange 2003 subscribers.

Aqui estão exemplos de logs do Tomcat (defina o micro trace CsExMbxLocator, Nível 10-13):

CsExMbxLocator,13,AutoDiscoverURLS not found in cache

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:331]:

Run DNS query for: _ldap._tcp.dc._msdcs.xxx.xxx

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CCsDNSResolver.cpp:168]:

querying dns for _ldap._tcp.dc._msdcs.xxx.xxx question type 33

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CCsDNSResolver.cpp:186]

Length of returned DNS response is -1

CsExMbxLocator,10,[CsExMbxLocator/CCsDNSResolver.cpp:190]

failed to get dns results for _ldap._tcp.dc._msdcs.xxx.xxx question type 33

CsExMbxLocator,11,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:359]:

DNS query for: _ldap._tcp.dc._msdcs.xxx.xxx didn't return results

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:192]

Test Button result: Failed to locate a Domain Controller via DNS.

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:192]

Test Button result: Failed to locate an Exchange 2003 server.

Connection cannot be able to Locate Exchange 2003 subscribers.

CsExMbxLocator,11,Failed to find DC required for 2003 support

Para obter etapas adicionais de solução de problemas, consulte o bug da Cisco ID CSCtq10780 e Create Unified Messaging Services Account in Ative Diretory e Grant Permissions for Unity Connection .

Problema: Cenário 2

Este erro é exibido quando o botão Testar na página é clicado:

Could not connect to Domain Controller (dc1.xxx.xxx) from DNS

Could not connect to Domain Controller (dc2.xxx.xxx) from DNS

Could not connect to Domain Controller (dc3.xxx.xxx) from DNS

Aqui estão exemplos de logs do Tomcat (defina o micro trace CsExMbxLocator, Nível 10-13):

CsExMbxLocator,10,LDAP initialize non-SSL Return Code (0)

CsExMbxLocator,10,LDAP authentication bind failed: INVALID_CREDENTIALS

CsExMbxLocator,10,CCsLDAPHelper::Init():exit AUTH_NOT_INITIALIZED

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:192] Test Button result:

Could not connect to Domain Controller (dc1.xxx.xxx) from DNS

Solução

Esse problema pode ser causado como resultado de uma senha expirada ou de uma senha incorreta inserida no Unity Connection (conta bloqueada no Ative Diretory). Para corrigir esse problema, altere a senha no Ative Diretory e insira-a novamente no Unity Connection.

Problema: Cenário 3

Este erro é exibido quando o botão Testar na página é clicado:

Searching the network Could not connect to Domain Controller (dc1.xxx.xxx) from DNS

Searching the network Could not connect to Domain Controller (dc2.xxx.xxx) from DNS

Searching the network Failed to locate a Domain Controller via DNS.

Searching the network Failed connected to Exchange CAS server at

(https://xxx.xxx/autodiscover/autodiscover.xml)

Searching the network Failed connected to Exchange CAS server at

(https://autodiscover.xxx.xxx/autodiscover/autodiscover.xml)

Searching the network Could not find an Exchange CAS server via Autodiscover

DNS SRV record

Searching the network Failed to locate an Exchange CAS server. Connection can

not be able to Locate Exchange 2007/2010 subscribers.

Soluções possíveis

A partir dos logs, uma entrada de rastreamento semelhante é vista como mencionada no Cenário 2. Se o Unity Connection não conseguir se conectar a um controlador de domínio, o problema provavelmente é uma senha incorreta. Se o Unity Connection puder se conectar a um controlador de domínio e ainda receber os erros atuais, verifique o Cenário 5.

Aqui estão exemplos de logs do Tomcat (defina o micro trace CsExMbxLocator, nível 10-13):

CsExMbxLocator,10,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:1173]:

HTTP request failed with error: Couldn't connect to server

-- couldn't connect to host, HTTP status code: 503, for

Autodiscovery URL: http://autodiscover.xxxxxxxxx.xxx/

autodiscover/autodiscover.xml, verb: GET, query:

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:192]

Test Button result: Failed connected to Exchange CAS

server at (http://autodiscover.xxxxxxxxx.xxx/autodiscover/autodiscover.xml)

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CCsDNSResolver.cpp:168]:

querying dns for_autodiscover._tcp.xxxxxxxxx.xxx question type 33

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CCsDNSResolver.cpp:186]

Length of returned DNS response is -1

CsExMbxLocator,10,[CsExMbxLocator/CCsDNSResolver.cpp:190]

failed to get dns results for_autodiscover._tcp.xxxxxxxxx.xxx

question type 33

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:192]

Test Button result: Could not find an Exchange CAS server via

Autodiscover DNS SRV record

CsExMbxLocator,11,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:636]:

DNS query for: _autodiscover._tcp.xxxxxxxxx.xxx didn't return results

CsExMbxLocator,13,[CsExMbxLocator/CsExMbxLocator.cpp:192]

Test Button result: Failed to locate an Exchange CAS server.

Connection cannot be able to Locate Exchange 2007/2010 subscribers.

Se esses rastreamentos forem vistos no log, navegue para Unified Messaging > Unified Messaging Services > Exchange Servers > Search for Exchange Servers > Ative Diretory DNS Domain Name e verifique se o nome do domínio está correto.

Problema: Cenário 4

Este erro é exibido quando o botão Testar na página é clicado:

Peer certificate cannot be authenticated with known CA certificates

- SSL certification problem, verify that the CA cert is OK.

Details: error:14090086SL routinesSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:

certificate verify failed

O certificado pode ser carregado com êxito para Connection-Trust; no entanto, esse erro é recebido quando você carrega o mesmo certificado para Tomcat-Trust:

Error reading the certificate

Soluções possíveis

- O problema pode ser causado pelos certificados. Certifique-se de carregar os certificados corretos. Se os certificados corretos não estiverem disponíveis, desmarque a opção validate e continue como uma solução.

- Gere certificados com 2.048 bits em vez de 1.024 bits.

- Determine se os certificados raiz e intermediário, se houver, foram carregados. Aqui está um exemplo:

Root Certificate

----------------------

Here the Issuer Name and Subject Name can be the same.

Issuer Name: CN=ABC, OU=XXXX, OU=XXX, O=XXXXX, C=XX

Validity From: Tue Nov 07 16:00:00 PST 2006

To:   Wed Jul 16 16:59:59 PDT 2036

Subject Name: CN=ABC, OU=XXXX, OU=XXX, O=XXXXX, C=XX

Intermediate Certificate

----------------------------

Here the Issuer Name can be that of the Root Certificate and Suject

Name can have information about the Intermediate Certificate.

Issuer Name: CN=ABC, OU=XXXX, OU=XXX, O=XXXXX, C=XX

Validity From: Sun Feb 07 16:00:00 PST 2010

To:   Fri Feb 07 15:59:59 PST 2020

Subject Name: CN=XYZ, OU=XXXXXXXXXXXXXXXXX, OU=XXXXXXXXXXXXXXX,

O=XXXXXXXX, C=XX

Server Certificate

--------------------------

Here the  Issuer name can be that of the Intermediate certificate and the

Subject Name can contain information about the Exchange server

Issuer Name: CN=XYZ, OU=XXXXXXXXXXXXXXXXX, OU=XXXXXXXXXXXXXXX,

O=XXXXXXXX, C=XX

Validity From: Thu Aug 01 17:00:00 PDT 2013

To:   Thu Aug 17 16:59:59 PDT 2017

Subject Name: CN=mail.abc.lab, OU=XXXX, OU=XX, O=XXXXXXX, L=XXXX, ST=XXXX, C=XX

Problema: Cenário 5

Este erro é exibido quando o botão Testar na página é clicado:

Searching the network Successfully connected to Domain Controller (dc1.xxx.xxx)

from DNS

Searching the network Could not connect to Exchange CAS server

(https://EX2010-1.xxx.xxx/Autodiscover/Autodiscover.xml) from Active Directory

Searching the network Could not find an Exchange CAS server via Active Directory

Searching the network Successfully connected to Exchange 2003 server (EX2003.xxx.xxx)

from Active Directory

Searching the network Failed connected to Exchange CAS server at

(https://xxx.xxx/autodiscover/autodiscover.xml)

Searching the network Failed connected to Exchange CAS server at

(https://autodiscover.xxx.xxx/autodiscover/autodiscover.xml)

Searching the network Could not find an Exchange CAS server via Autodiscover DNS

SRV record

Searching the network Failed to locate an Exchange CAS server. Connection cannot be able

to Locate Exchange 2007/2010 subscribers.

Solução possível

Verifique se o Serviço de Autenticação Central (CAS) do Exchange 2010 está definido para exigir HTTPS e se o servidor Exchange 2003 está definido somente como HTTP. Defina o CAS para permitir HTTP ou HTTPS.

Aqui está um cenário semelhante:

Searching the network Successfully connected to Domain Controller (dc1.xxx.xxx)

from DNS

Searching the network Could not connect to Exchange CAS server

(https://EX2010-1.xxx.xxx/Autodiscover/Autodiscover.xml) from Active Directory

Searching the network Could not find an Exchange CAS server via Active Directory

Searching the network Failed to locate an Exchange 2003 server. Connection can

not be able to locate Exchange 2003 subscribers.

Searching the network Failed connected to Exchange CAS server at

(https://xxx.xxx/autodiscover/autodiscover.xml)

Searching the network Failed connected to Exchange CAS server at

(https://autodiscover.xxx.xxx/autodiscover/autodiscover.xml)

Searching the network Could not find an Exchange CAS server via Autodiscover DNS

SRV record

Searching the network Failed to locate an Exchange CAS server. Connection can

not be able to Locate Exchange 2007/2010 subscribers.

Soluções possíveis

- Verifique as permissões na conta conforme descrito em Criar conta dos Serviços de Unificação de Mensagens no Ative Diretory e Conceder Permissões para o Unity Connection .

- Consulte o bug da Cisco ID CSCtq10780.

- Verifique se um usuário de domínio tem direitos suficientes para pesquisar servidores Exchange, que é a configuração ideal. O problema pode ser devido às políticas de grupo aplicadas no Ative Diretory. Essa solução é testada e funciona bem com apenas um usuário de domínio. Para testar, conceda direitos de Administrador Somente para Exibição do Exchange e verifique. Ela também deve funcionar para conceder direitos de Administrador Corporativo à conta de Unificação de Mensagens (UM), mas as políticas da empresa não podem permitir isso.

- Abra o Editor de Interfaces de Serviço do Ative Diretory (ADSI) e verifique se os servidores Exchange estão listados depois de você fazer logon com a conta do UM.

Problema: Cenário 6

Este erro é exibido quando o botão Testar na página é clicado:

Could not connect to Exchange 2003 server (ncacn_ip_tcp:

<exchangemailboxserver1.example.com>) from Active Directory

Could not connect to Exchange 2003 server (ncacn_ip_tcp:

<exchangemailboxserver2.example.com>) from Active Directory

Could not connect to Exchange 2003 server (ncacn_ip_tcp:

<exchangemailboxserver3.example.com>) from Active Directory

Para obter etapas adicionais de solução de problemas, consulte o bug da Cisco ID CSCto35509.

Problemas de contas da Unificação de Mensagens

Problema: Cenário 1

Este erro é exibido quando o botão Testar na página é clicado:

The system failed to perform an IMAP operation.

Refer to other warnings and errors generated by the tool, and check the Tomcat

log file for details.

The system failed while trying to make an API call.

Aqui estão exemplos de logs CuImapSvr (set CuImapSvr Micro Trace - All Levels):

CML,19,Connection attempt to IMAP server at

{10.xxx.xxx.xx:143/imap/notls/user="xxx/um/TestUser"}INBOX failed.

CML,19,E_CML_IMAP_CONNECT_FAILED (0x80046410)

Connection failed on IMAP request. Logged from HRESULT

CCsCmlImapDriver::ExecuteRequest(TCsAutoPtr<CCsCmlImapRequest>&)

in CsCml/CsCmlImapDriver.cpp at line 355.

CML,19,E_CML_IMAP_CONNECT_FAILED (0x80046410)

Unable to count messages with search-term ALL on

imapfolder[login={10.xxx.xxx.xx:143/imap/notls/user="xxx/um/TestUser"}INBOX]

in imapmbx[store=10.xxx.xxx.xx login=xxx/um/TestUser in

session[id=5 alias=TestUser].

Logged from virtual HRESULT

CCsCmlImapFolder::GetMessageCount(const CCsCmlSearchTerm&, int&) in

CsCml/CsCmlImapFolder.cpp at line 258.

CML,11,E_CML_IMAP_CONNECT_FAILED (0x80046410) Unable to get a message

count from the External inbox for subscriber TestUser. Logged from HRESULT

<unnamed>::VerifyMailbox(CCsCdlSubscriber&, CCsCmlMailbox&) in

CsCml/CsCmlSession.cpp at line 486.

Soluções possíveis

- Navegue até Users > Select User > Unified Messaging Accounts > Edit Unified Messaging Account; em Account Information (Used Only for Exchange 2003 Text to Speech (TTS)), selecione Sign-In Type as Use User ID Provided e User ID como Domain\username.

- Verifique se o serviço IMAP (Internet Message Access Protocol) 4 foi iniciado no servidor Exchange.

- Adicione o nome de domínio com a conta de usuário em Unified Messaging Services: Unified Messaging > Unified Messaging Services > Ative Diretory Account Used to Access Exchange > Username > Domain\username.

- Use Telnet para verificar a conectividade IMAP básica.

- Se houver um atraso de ida e volta IMAP entre o Exchange e o Unity Connection, navegue para a página Admin do Unity Connection > Configurações do sistema > Avançado > Configuração dos serviços de Unificação de Mensagens: TTS e Calendários: Tempo de espera por uma resposta (em segundos). A configuração padrão é 4. Esse valor pode ser aumentado.

- Consulte o bug da Cisco ID CSCto5755 e Cisco ID CSCto54535.

- Se esta mensagem aparecer em uma captura de pacote tirada de UC, navegue para Usuários e Computadores do AD > Selecionar o Usuário > Propriedades > Recursos do Exchange > IMAP4 > Habilitar: IMAP 122 Resposta: 00000003 NO Falha de logon: conta desabilitada no momento.

Problema: Cenário 2

Este erro é exibido quando o botão Testar na página é clicado:

The system failed to perform a typical calendar operation.

Soluções possíveis

- Desmarque a caixa de seleção Ativar Autenticação Baseada em Formulários. Consulte o capítulo Configuração do Calendário e Integração de Contatos do Guia de Unificação de Mensagens do Cisco Unity Connection Release 14.

- .Consulte Teste de Acesso aos Calendários do Office 365

Observação: com frequência, quando os outros problemas descritos neste documento são corrigidos, esse problema também é corrigido.

Problema: Cenário 3

Este erro é exibido quando o botão Testar na página é clicado:

Failed accessing xxx@ayz.com Diagnostic=[Timeout was reached --

operation timed out after 1000 milliseconds with 0 bytes recieved]

Soluções possíveis

- Marque a caixa de seleção Require SSL em Exchange Web Services (EWS). Frequentemente, isso é feito sob Descoberta Automática em vez de EWS.

- Execute uma redefinição das caixas de correio Sincronizar conexão e do Exchange (SIB) na página Editar conta da Unificação de Mensagens.

Problema: Cenário 4

Este erro é exibido quando o botão Testar na página é clicado:

Failed accessing xxx@ayz.com Diagnostic=[] Verb =[] url=[] request=[] response[]

Soluções possíveis

Exemplos de logs:

HTTP request failed with error: Bad response from server, HTTP code returned:

401, HTTP status code: 401

- Verifique o método de autenticação em ambos os lados. Verifique as configurações nos Serviços de Informações da Internet (IIS) para Descoberta Automática e EWS.

- Se o Microsoft Office 365 for usado, a conta de mensagens do UM deverá estar no formato  account@domain.onmicrosoft.com .

- Redefina a senha e insira-a novamente no Unity Connection.

- A conta do UM não deve ter uma caixa de correio.

Exemplos de logs:

HTTP request failed with error: Couldn't connect to server -- couldn't connect

to host, HTTP status code: 503

- Verifique se há algum firewall.

- Verifique se o Serviço de Unificação de Mensagens aponta para o servidor Exchange correto.

- Consulte a ID de bug da Cisco CSCts82396.

Problema: Cenário 5

Este erro é exibido quando o botão Testar na página é clicado:

The error is error:0200206F:system library:connect:Connection refused.

Refer to the tomcat log

Aqui estão exemplos de logs do Tomcat:

HTTP 503 ERRORS:

HTTP request failed with error: Couldn't connect to server --

couldn't connect to host, HTTP status code: 503, for ews

URL: https://xxxxxxxx.outlook.com/EWS/Exchange.ASMX, verb: POST

HTTP 401 ERRORS:

HTTP request failed with error: Bad response from server, HTTP code returned:

401, HTTP status code: 401, for ews URL:

https://xxxxxxxxxx.outlook.com/EWS/Exchange.ASMX, verb: POST

HTTP 404 ERRORS:

HTTP request failed with error: Bad response from server, HTTP code returned:

404, HTTP status code: 404, for Autodiscovery URL:

https://xxxx.com/autodiscover/autodiscover.xml, verb: GET, query:

Soluções possíveis

- Verifique se o firewall bloqueia a porta 443.

- Verifique se o domínio correto é usado.

Problema: Cenário 6

Este erro é exibido quando o botão Testar na página é clicado:

Diagnostic=[SSL connect error -- error:1408F119:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:decryption failed or bad record mac] Verb=[POST]

Solução

Isso ocorre devido a certificados corrompidos. Na página OS Administration, gere novamente o certificado tomcat.pem. Reinicie o serviço Tomcat.

Códigos de erro

Aqui estão alguns códigos de erro que você pode encontrar:

- erro 401

- As possíveis causas incluem uma senha incorreta para a conta do Unified Messaging Services, um nome de usuário incorreto ou um formato inválido para o nome de usuário. (Se o formato domínio\usuário for usado, não use o formato FQDN (Fully Qualified Domain Name, Nome de domínio totalmente qualificado) para o nome de domínio.) Outra causa possível é que o valor da lista Modo de Autenticação Baseado na Web não corresponde ao modo de autenticação configurado no Exchange. Todos os valores são exibidos na página Editar serviço de Unificação de mensagens.

- Verifique a senha em Unified Messaging > Unified Messaging Services > Ative Diretory Account Used to Access Exchange > Password. Muitas vezes, o teste de serviço de UM pode ser aprovado com senhas erradas.

- Certifique-se de que todas as configurações do IIS estejam definidas em EWS e Autodiscovery.

- Verifique o modo de autenticação em ambos os lados: Unity Connection e Exchange.

- Não há suporte para o NT LAN Manager (NTLM) v2; consulte o bug da Cisco ID CSCub61107.

- Problema de direito de representação: Conclua as etapas descritas em Criar Conta de Serviços de Unificação de Mensagens no Ative Diretory e Conceder Permissões para o Unity Connection .

- A caixa de correio de usuário do Exchange não foi inicializada.

- Verifique se a conta do UM não tem uma caixa de correio. Se isso acontecer, exclua e recrie a conta e aplique permissões. Isso não ajuda se você simplesmente excluir a caixa de correio.

- O servidor Exchange pode esperar que o nome de usuário esteja neste formato - user@domain em vez de domain\user. Use este formato Unificação de Mensagens > Serviços de Unificação de Mensagens.

- Se houver certificados instalados, verifique se há erros relacionados à Expiração do Certificado no Visualizador de Eventos do servidor Exchange. Por exemplo:

Log Name:      Application

Source:        MSExchange Web Services

Date:          9/7/2013 7:59:16 PM

Event ID:      24

Task Category: Core

Level:         Error

Keywords:      Classic

User:          N/A

Computer:      XXX.XXXXXXXXX.com

Description:

The Exchange certificate [Subject]

CN=XXX.XXXXXXXXX.com, OU=XXXXXXXXX, OU=XX, O=XXXXXXXXXXXX, L=XXXXXX,

S=XXXXXXX, C=XX

[Issuer]

CN=XXXXXXXXXXX, OU=XXXXXXXXXXX, OU=XXXXXXXXX, O=XXXXXXXXX, C=XX

[Serial Number]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[Not Before]

8/9/2012 5:00:00 PM

[Not After]

8/17/2013 4:59:59 PM

[Thumbprint]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

expired on 8/17/2013 4:59:59 PM.

- erro 403

- O SSL (Secure Sockets Layer) é necessário no Exchange, mas os certificados públicos da autoridade de certificação (CA) que assinou os certificados nos servidores Exchange não foram carregados no servidor do Unity Connection.

- erro 404

- Uma causa possível é que o serviço de Unificação de Mensagens está configurado para usar o protocolo HTTPS para se comunicar com servidores Exchange, mas o SSL não está habilitado no Exchange. Outra causa possível é que o Exchange 2003 é usado como o armazenamento de mensagens, mas as extensões do WebDav não foram habilitadas.

- Navegue para Usuários > Selecione o usuário > Contas de Unificação de Mensagens > Editar conta de Unificação de Mensagens, em Informações da conta > Usar este endereço de e-mail e verifique se o endereço de e-mail está correto.

- Servidor incorreto ou Servidor de Nome de Domínio (DNS) resolve para o servidor errado.

- O servidor não executa o serviço necessário (EWS, WebDAV, Autodiscovery).

- erro 440

- Erro de tempo limite de logon/resposta incorreta do servidor

- Consulte o bug da Cisco ID CSCto91728.

- O Unity Connection SIB não funciona com o Exchange 2003 quando uma Autenticação Baseada em Formulários é configurada no Exchange 2003 que contém um armazenamento de e-mail que o Unity Connection deve acessar.

- erro 500

- Problema de configuração do servidor. Modo de autenticação incorreto. O Internet Information Service não está disponível. Endereço de e-mail (endereço SMTP principal) não encontrado.

- Se as permissões forem aplicadas no nível da organização, esse erro será visto. Aplicar as mesmas permissões no nível do servidor. Para obter mais informações, consulte Criar Conta de Serviços de Unificação de Mensagens no Ative Diretory e Conceder Permissões para o Unity Connection .

- Problema de representação: Na página de teste, esta mensagem é exibida > Status HTTP=[500 Erro Interno do Servidor]............ErroRepresentarUsuárioNegado......A conta não tem permissão para representar o usuário solicitado. Para corrigir isso, consulte Atribuir Função de Gerenciamento de Representação de Aplicativo à Conta de Serviços de Unificação de Mensagens. Se a conta de serviço do UM foi criada inicialmente com uma caixa de correio, se você apenas excluir a caixa de correio, isso corrigirá o problema. A conta deve ser excluída e recriada sem uma caixa de correio.

- Verifique a atribuição de função de Representação com get-ManagementRoleAssignment no Shell de Gerenciamento do Exchange. No final da saída, verifique se há um aviso informando que a atribuição de função está corrompida e em um estado inconsistente. Em caso afirmativo, remova a atribuição com Remove-ManagementRoleAssignment "<policy name>" e leia-a.

- ErrorNonExistentMailbox: O endereço SMTP não tem nenhuma caixa de correio associada a ele.

Alguns desses códigos de erro também são mencionados neste documento: A caixa de entrada única não está funcionando para usuários associados a um serviço de Unificação de Mensagens .

Se a resposta do servidor Exchange estiver lenta, aumente Time to Wait for a Response (In Seconds) no Cisco Unity Connection (em System Settings > Advanced > Unified Messaging Services).

Outros problemas

Em cenários em que o Teste é bem-sucedido na Conta de Unificação de Mensagens e na página Serviços de Unificação de Mensagens, habilite estes rastreamentos:

1. Navegue até Cisco Unity Connection Serviceability > Trace > Macro Trace.

2. Selecione Rastreamentos de Caixa de Entrada Única.

3. Navegue até Trace > Micro Trace (Ativar todos os níveis).

- CsMbxSync

- CsWebDav (se o Exchange 2003 for usado)

- CsEws (para Exchange 2007 e superior)

- CsExMbxLocator

Problema: Cenário

O Unity Connection é configurado para se conectar ao Exchange 2003.

Isto é a partir dos registros:

01:10:20.300 |6549,mail.xxxxxx.com,{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx},

CsWebDav,14,[CsWebDav/CsWebDavMbxClient.cpp:3340]: HTTP Status code: 500,

WEBDAV response headers: HTTP/1.1 500 Internal Server Error

Proveniente dos logs do Exchange:

Event ID: 9667

Type: Error

Category: General

Source: msgidNamedPropsQuotaError

Description: Failed to create a new named property for database "<databasename>"

because the number of named properties reached the quota limit (<configured quota>).

User attempting to create the named property: <user name>. Named property

GUID: <GUID of named property>.

Named property name/id: <name of named property>.

Solução

Esses eventos são registrados quando um banco de dados em um servidor Exchange com a função de servidor Caixa de Correio instalada se aproxima ou atinge o limite máximo de propriedades nomeadas ou identificadores de réplica.

É necessária uma alteração no registro para corrigir esse problema. Para obter mais informações, consulte este artigo do Microsoft Technet, How to Configure Named Properties and Replica Identifier Quotas for Exchange 2007 Databases.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\

<ServerName>\<Database Type-GUID>

Altere o valor da cota DWORD - NonMAPI Named Props. É normalmente definido como 8.192. Modifique para 16.384.

Informações Relacionadas

- Arquitetura preferencial da Cisco para colaboração corporativa 11.0

- Criar Conta de Serviços de Unificação de Mensagens no Ative Diretory e Conceder Permissões para o Unity Connection

- Noções Básicas sobre o Impacto da Propriedade Nomeada e dos Limites do Identificador de Réplica nos Bancos de Dados do Exchange

- Eventos 9666, 9667, 9668 e 9669 Recebidos Quando Propriedades Nomeadas ou Identificadores de Réplica São Excluídos para Um Banco de Dados do Exchange

- Suporte técnico e downloads da Cisco