Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Como usar a matriz

Matriz de compatibilidade

Compatibilidade do CUACS com CUCM

Compatibilidade do CUACS com CUCM e Windows

Compatibilidade do CUACS versão 10.0.1 com CUCM e Windows

Compatibilidade do CUACS versão 10.5.1 com CUCM e Windows

Compatibilidade do CUACS versão 10.5.1 SR1 com CUCM e Windows

Compatibilidade do CUACS versão 10.6.0 com CUCM e Windows

Compatibilidade do CUACS versão 11.0.1 com CUCM e Windows

Compatibilidade do CUACS versão 11.0.2 com CUCM e Windows

Compatibilidade do CUACS versão 11.0.3 com CUCM e Windows

Compatibilidade do CUACS versão 12.0.X com CUCM e Windows

Introduction

Este documento descreve a compatibilidade entre o Cisco Unified Attendant Console Standard (CUACS) com o Cisco Unified Communications Manager (CUCM) e uma máquina do Microsoft Windows. Não fornece informações sobre a instalação. Consulte as Notas de versão e o Guia de instalação para saber mais sobre todos os requisitos antes da instalação do servidor.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento do CUCM e CUAC.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Como usar a matriz

Procure a versão do CUACS que você executa no eixo Y na tabela. Verifique a versão do CUCM suportada no eixo X. Nas tabelas, X significa suportado.

Matriz de compatibilidade

Compatibilidade do CUACS com CUCM

Esta é a matriz de compatibilidade do CUACS com o CUCM:

CUCM

>>>>

CUACS

7.1(5) **

8.O.1*

8.0(3)*

8.5***

8.6

9.0.1

9.1(1)

9.1(2)

10.0(1) ****

10.5(1) ****

10.5(2)

11.0.1

11.5.X

12.0.1

10.0.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.5.1SR1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.6.0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

X

X

X

11.0.2

X

X

X

X

X

X

X

X

11.0.3

X

X

X

X

X

X

X

X

12.0.X

X

X

X

X

X

X

* Não é suportado quando você é executado em um sistema operacional (SO) de 64 bits.

** Não suportado quando você executa o Windows 7 (32 bits) ou qualquer outro SO de 64 bits. O Cisco Unified Presence versão 7.1.5 não é compatível.

*** Suportado na Atualização de serviço (SU) 1 e superior.

**** A única versão do CUCM suportada no Windows 8 (64 bits). Suportado no Windows 8.1 quando executado com o CUCM 10.5.1 e posterior.

Compatibilidade do CUACS com CUCM e Windows

Esta é a matriz de compatibilidade para versões específicas do CUACS com CUCM e Windows.

Compatibilidade do CUACS versão 10.0.1 com CUCM e Windows

Versão do CUCM

Windows XP de 32 bits

Windows Vista de 32 bits

Windows 7 de 32 bits

Windows 7 de 64 bits

Windows 8 de 64 bits

7.1(5)*

X

X

8.0(1)

X

X

X

8.0(3)

X

X

X

8.5(1) **

X

X

X

X

8.6(1)

X

X

X

X

8.6(2)

X

X

X

X

9.0(1)

X

X

X

X

9.1(1)

X

X

X

X

9.1.(2)

X

X

X

X

10.0(1)

X

X

X

X

X

* O CUP Versão 7.1(5) não é suportado.

** O CUCM Versão 8.5(1) é suportado em SU1 e posterior.

Compatibilidade do CUACS versão 10.5.1 com CUCM e Windows

Versão do CUCM

Windows Vista de 32 bits e Wow64

Windows 7 de 32 bits e Wow64

Windows 8 de 32 bits e Wow64

Windows 8.1

7.1(5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(1)

X

X

X

X

* O CUP Versão 7.1(5) não é suportado.

** O CUCM Versão 8.5(1) é suportado em SU1 e posterior.

Compatibilidade do CUACS versão 10.5.1 SR1 com CUCM e Windows

Versão do CUCM

Windows Vista de 32 bits e Wow64

Windows 7 de 32 bits e Wow64

Windows 8 de 32 bits e Wow64

Windows 8.1 de 32 bits e Wow64

7.1(5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(1)

X

X

X

X

* O CUP Versão 7.1(5) não é suportado.

** O CUCM Versão 8.5(1) é suportado em SU1 e posterior.

Compatibilidade do CUACS versão 10.6.0 com CUCM e Windows

Versão do CUCM

Windows Vista de 32 bits e Wow64

Windows 7 de 32 bits e Wow64

Windows 8 de 32 bits e Wow64

Windows 8.1 de 32 bits e Wow64

7.1(5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10,5

X

X

X

X

* O CUP Versão 7.1(5) não é suportado.

** O CUCM Versão 8.5(1) é suportado em SU1 e posterior.

Compatibilidade do CUACS versão 11.0.1 com CUCM e Windows

Versão do CUCM

Windows Vista de 32 bits e Wow64

Windows 7 de 32 bits e Wow64

Windows 8 de 32 bits e Wow64

Windows 8.1 de 32 bits e Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

Compatibilidade do CUACS versão 11.0.2 com CUCM e Windows

Versão do CUCM

Windows Vista de 32 bits e Wow64

Windows 7 de 32 bits e Wow64

Windows 8 de 32 bits e Wow64

Windows 8.1 de 32 bits e Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

11.5.1*

X

X

X

X

Consulte o CSCva24885 com defeito se você executar uma versão do CUCM 11.5 anterior à 11.5 (1.13032-4).

Compatibilidade do CUACS versão 11.0.3 com CUCM e Windows

Versão do CUCM

Windows Vista de 32 bits e Wow64

Windows 7 de 32 bits e Wow64

Windows 8 de 32 bits e Wow64

Windows 8.1 de 32 bits e Wow64

Windows 10 de 32 bits e Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

X*

11.0.1

X

X

X

X

X

11.5.1*

X

X

X

X

X

Consulte o CSCva24885 com defeito se você executar uma versão do CUCM 11.5 anterior à 11.5 (1.13032-4).

* Compatível com CUCM versão 10.5.2.14900-16 ou posterior

Os requisitos descritos em Descrição adicional do problema devem ser satisfeitos antes de novas instalações e atualizações do CUACS 11.0(3).

Compatibilidade do CUACS versão 12.0.X com CUCM e Windows

Versão do CUCM

Windows 7 SP-1

Windows 8.1 Update 1

Windows 10 (modo de ambiente de trabalho)

10.0(1)

X

10.5.1

X

X

10.5.2

X

X

X*

11.0.1

X

X

X **

11.5.1

X

X

X

12.0.1

X

X

X

* Compatível com CUCM versão 10.5.2.14900-16 ou posterior.

** Suportado para CUCM versão 11.0.1.2900-14 ou posterior.