Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configuração

Diagrama de Rede

Rede física

Visualização VSAN lógica

Configurações de plataforma

Nexus 5000

Configuração de Qualidade de Serviço (QoS)

UCS Manager

NetApp

Verificação

Verifique o estado das interfaces VFC

Verifique se o NetApp e o UCS estão conectados à malha

Troubleshoot

Recursos configurados

Configuração de VLAN e VSAN

VLANs Spanning Tree e FCoE

VLANs VPC e FCoE

Status de Controle de Fluxo de Prioridade

Associação à VSAN

Problemas conhecidos e comuns

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve um Nexus 5000 em uma configuração de Virtual Port Channel (VPC) para um armazenamento NetApp para obter Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você conheça o Unified Computing System (UCS) e o Nexus 5000.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- 2x Nexus 5548 - executa o NXOS 5.2. Denominado bdsol-n5548-05 e -06-.

- 2x interconexões em malha (FIs) UCS 6248 - executa o software 2.2. Denominado bdsol-6248-03-, A e B.

- 2x NetApp 3220 - executa a versão 8.1. Denominado bdsol-3220-01-, A e B.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Este documento descreve a configuração do switch Nexus 5000 em uma configuração de Virtual Port Channel (VPC) para um armazenamento NetApp para obter Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

Configuração

Diagrama de Rede

Todos os diagramas neste documento foram criados com o App Diagrams .

Rede física

Essa configuração deve ser uma referência simples. Ele utiliza links únicos, embora os port channels mencionados possam ser facilmente estendidos com mais links para fornecer mais largura de banda.

Entre os UCS FIs e os Nexus 5000s, há apenas um único link em cada lado. Entre cada Nexus 5000 e cada NetApp, também há um link vinculado aos VPCs associados.

Visualização VSAN lógica

Nesse caso, o VSAN 70 é usado para o lado esquerdo da estrutura e o VSAN 80 para o lado direito. Respectivamente, as VLANs 970 e 980 são as VLANs FCoE.

Configurações de plataforma

A maior parte da complexidade dessa configuração está concentrada na plataforma Nexus 5000. A configuração do UCS e da NetApp é bastante simples.

Nexus 5000

Essa configuração tem muitas semelhanças com o NPIV FCoE do Nexus 5000 com o exemplo de configuração de UCS anexado ao NPV do FCoE.

Ativar os recursos

Nos dois Nexus 5000s:

feature npiv

feature fcoe

feature lacp

Criar a VSAN (Virtual Storage Area Network, rede de armazenamento de dados virtual)

bdsol-n5548-05

vsan database

vsan 70

bdsol-n5548-06

vsan database

vsan 80

Adicionar novas VLANs para transportar o tráfego FCoE

bdsol-n5548-05

vlan 970

fcoe vsan 70

bdsol-n5548-06

vlan 980

fcoe vsan 80

Configuração de conectividade física

Esse tipo de configuração permite que o FCoE e outra VLAN sejam transportados em um único tronco. Nesse caso, os VPCs transportam a VLAN 3380, configurada como a VLAN NFS (Network File System) no lado da NetApp, como visto mais adiante.

A configuração é obtida de bdsol-n5548-05.

Configure o VPC para NetApp-B:

interface Ethernet1/5

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 105 mode active

interface port-channel105

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

vpc 105

Configure o VPC para NetApp-A:

interface Ethernet1/6

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 106 mode active

interface port-channel106

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

vpc 106

Configure o Port Channel que leva ao UCS:

interface Ethernet1/3

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 103 mode active

interface port-channel103

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970

Essa configuração é refletida no switch bdsol-n5548-06. A única diferença é que a VLAN 980 é transportada em troncos e não 970.

Criar e vincular a configuração da VSAN

Agora que a conectividade física está configurada, as interfaces de Fibre Channel virtual (VFC) recém-configuradas devem ser vinculadas aos port channels criados anteriormente.

Observação: essa configuração se refere ao UCS quando ele opera no modo Fabric End Host, não no switching Fibre Channel (FC). Ao executar o modo de switching FC no UCS, lembre-se de alterar o modo VFC de Estrutura de Entroncamento (TF) padrão para E_port de Entroncamento (TE).

A configuração bdsol-n5548-05 para NetApp:

interface vfc105

bind interface port-channel105

switchport trunk allowed vsan 70

no shutdown

interface vfc106

bind interface port-channel106

switchport trunk allowed vsan 70

no shutdown

A configuração FCoE bdsol-n5548-05 para o UCS:

interface vfc103

bind interface port-channel103

switchport trunk allowed vsan 70

no shutdown

Como mencionado na introdução a este documento, essa configuração representa um único link no canal de porta entre os switches UCS e Nexus. Ele é usado apenas como referência e pode ser estendido para links adicionais.

A configuração anterior é refletida em bdsol-n5548-06. A única alteração é usar o VSAN 80 em vez do VSAN 70.

Canal de Porta de Link de Par

Nessa configuração, cada lado da estrutura tem apenas uma VLAN FCoE. As VLANs não podem ser entroncadas entre Nexus 5000s.

Dependendo dos padrões de configuração e das práticas recomendadas, isso pode ser concluído por:

- Sem alterações adicionais - como as VLANs não são criadas nos dois Nexus 5000s, elas não podem ser entroncadas. Essas VLANs são vistas em "Vlans Err-disabled on Trunk".

- Remova as VLANs do tronco através do comando switchport trunk allowed vlan except.

- Mencione explicitamente quais VLANs são permitidas - não mencione as VLANs FCoE.

Adicionar os VFCs ao banco de dados VSAN

As VFCs recém-configuradas são adicionadas ao banco de dados VSAN.

bdsol-n5548-05:

vsan database

vsan 70 interface vfc103

vsan 70 interface vfc105

vsan 70 interface vfc106

bdsol-n5548-06:

vsan database

vsan 80 interface vfc103

vsan 80 interface vfc105

vsan 80 interface vfc106

Configuração de Qualidade de Serviço (QoS)

Essa configuração tem um perfil de QoS simples, que serve como referência.

Para que o PFC (Priority Flow Control, controle de fluxo de prioridade) seja ativado, o que permite a transmissão sem perda necessária para FCoE, a configuração de QoS precisa corresponder.

Nesse caso, somente duas classes são usadas. Uma para FC/FCoE e outra para tráfego NFS que permite quadros jumbo.

bdsol-n5548-05# show running-config ipqos

class-map type qos class-fcoe

class-map type queuing class-fcoe

match qos-group 1

class-map type network-qos class-fcoe

match qos-group 1

policy-map type network-qos jumbo

class type network-qos class-fcoe

pause no-drop

mtu 2158

class type network-qos class-default

mtu 9216

multicast-optimize

system qos

service-policy type network-qos jumbo

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

UCS Manager

Um guia passo a passo que mostra como configurar uplinks FCoE pode ser encontrado no Exemplo de Configuração de Uplink FCoE do UCS.

Como mencionado anteriormente, neste exemplo, um único link é usado apenas, mas essa configuração pode ser estendida para vários links em um canal de porta.

Configuração do canal de porta

O exemplo anterior mostra o ponto de vista do UCS. Cada lado da estrutura tem um canal de porta, número 2, baseado na porta ethernet1/21.

Neste exemplo, as únicas VSANs existentes são 70 e 80, portanto, é seguro supor que elas sejam aquelas com tronco.

bdsol-6248-03-A(nxos)# show vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

970                       70               Operational

4048                      1                Operational

interface Ethernet1/21

description UF: UnifiedUplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 4049

switchport trunk allowed vlan 1,970,4048-4049

udld disable

channel-group 2 mode active

no shutdown

interface port-channel2

description UF: UnifiedUplink

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 4049

switchport trunk allowed vlan 1,970,4048-4049

pinning border

speed 10000

A VLAN 970 está em tronco através do port channel 2.

Configuração de QoS

Como mencionado, na configuração de QoS no Nexus 5000, uma configuração de QoS de ponta a ponta permite que o PFC funcione.

Neste exemplo, apenas duas classes são ativadas. A classe padrão que transporta quadros jumbo (MTU 9216) e a classe FC.

Isso corresponde ao que foi configurado no lado do Nexus nas etapas anteriores. Outras classes estão presentes, mas não habilitadas.

NetApp

Neste exemplo, a NetApp opera no modo 7. Um guia passo a passo sobre como configurar o lado do NetApp pode ser encontrado no Guia de implantação de armazenamento do NetApp.

Licença

Pelo menos a licença FCP (FC/FCoE) deve estar presente para permitir que o FCoE funcione.

Configuração

As VLANs FCoE não precisam ser adicionadas em nenhum lugar da NetApp. Eles são descobertos no estágio de descoberta de VLAN da negociação de FCoE.

Como mencionado anteriormente, durante a configuração do Nexus 5000, o NFS também é processado pelos mesmos Uplinks.

bdsol-3220-01-A> rdfile /etc/rc

ifgrp create lacp dvif -b ip e1a e1b

vlan create dvif 3380

ifconfig e0M `hostname`-e0M flowcontrol full netmask 255.255.255.128 partner

e0M mtusize 1500

ifconfig dvif-3380 `hostname`-dvif-3380 netmask 255.255.255.0 partner dvif-3380

mtusize 9000 trusted

route add default 10.48.43.100 1

routed on

A configuração mostra que o canal de porta do LACP (ifgroup) é criado a partir das interfaces e1a e e1b e a interface virtual para a VLAN 3380 é adicionada.

A mesma configuração da GUI mostra:

Configuração do grupo de interface

bdsol-3220-01-A> ifgrp status

default: transmit 'IP Load balancing', Ifgrp Type 'multi_mode', fail 'log'

dvif: 2 links, transmit 'IP Load balancing', Ifgrp Type 'lacp' fail 'default'

Ifgrp Status Up Addr_set

up:

e1a: state up, since 28Sep2014 00:48:23 (142+11:23:01)

mediatype: auto-10g_twinax-fd-up

flags: enabled

active aggr, aggr port: e1b

input packets 766192514, input bytes 2560966346135

input lacp packets 410301, output lacp packets 410438

output packets 615632, output bytes 81875375

up indications 9, broken indications 5

drops (if) 0, drops (link) 1

indication: up at 28Sep2014 00:48:23

consecutive 0, transitions 14

e1b: state up, since 28Sep2014 00:48:22 (142+11:23:02)

mediatype: auto-10g_twinax-fd-up

flags: enabled

active aggr, aggr port: e1b

input packets 246965410, input bytes 702882508932

input lacp packets 410301, output lacp packets 410442

output packets 615646, output bytes 81876343

up indications 9, broken indications 5

drops (if) 0, drops (link) 2

indication: up at 28Sep2014 00:48:22

consecutive 0, transitions 15

Verificação

Observação: somente usuários registrados da Cisco podem acessar ferramentas e informações internas da Cisco.

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente. O Cisco CLI Analyzer suporta determinados comandos show. Use o Cisco CLI Analyzer para visualizar uma análise da saída do comando show.

As seções Verificar e solucionar problemas deste documento se concentram nos switches Nexus 5000, já que eles são centrais para essa configuração.

Verifique o estado das interfaces VFC

bdsol-n5548-05# show int vfc 105

vfc105 is trunking

Bound interface is port-channel105

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:68:00:2a:6a:28:68:7f

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 70

Trunk vsans (admin allowed and active) (70)

Trunk vsans (up) (70)

Trunk vsans (isolated) ()

Trunk vsans (initializing) ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

65 frames input, 6904 bytes

0 discards, 0 errors

65 frames output, 9492 bytes

0 discards, 0 errors

A saída anterior mostra que a VSAN 70 está ativada e os troncos em VFC e que ela opera de fato no modo esperado - TF.

Verifique se o NetApp e o UCS estão conectados à malha

Verifique o banco de dados de flogi nos switches.

bdsol-n5548-05# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc103           70    0xa00020  22:c8:54:7f:ee:f2:d6:bf 20:46:54:7f:ee:f2:d6:81

vfc105           70    0xa00000  50:0a:09:81:98:fd:66:a5 50:0a:09:80:88:fd:66:a5

[bdsol-3220-01-B-1a]

vfc106           70    0xa00001  50:0a:09:81:88:fd:66:a5 50:0a:09:80:88:fd:66:a5

[bdsol-3220-01-A-1a]

A saída anterior mostra que cada VFC tem um dispositivo conectado. Isso é esperado em uma configuração muito básica.

Em caso de dúvida, você pode verificar o status no UCS. No modo de host final, o recurso NPV pode ser usado.

bdsol-6248-03-A(nxos)# show npv status

npiv is enabled

disruptive load balancing is disabled

External Interfaces:

====================

Interface: vfc713, State: Trunking

VSAN: 1, State: Waiting For VSAN Up

VSAN: 70, State: Up, FCID: 0xa00020

Nota:O FCID (0xa00020) no VPL corresponde ao visto pelo switch Nexus.

A VSAN1 não está ativa no tronco nem configurada, portanto, pode ser ignorada. Esta é a verificação do VFC 713 no UCS.

bdsol-6248-03-A(nxos)# show interface vfc 713

vfc713 is trunking (Not all VSANs UP on the trunk)

Bound interface is port-channel2

Hardware is Ethernet

Port WWN is 22:c8:54:7f:ee:f2:d6:bf

Admin port mode is NP, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TNP

Port vsan is 1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,70)

Trunk vsans (up) (70)

Trunk vsans (isolated) ()

Trunk vsans (initializing) (1)

1 minute input rate 2523680 bits/sec, 315460 bytes/sec, 163 frames/sec

1 minute output rate 1114056 bits/sec, 139257 bytes/sec, 69 frames/sec

134861480 frames input, 159675768364 bytes

0 discards, 0 errors

405404675 frames output, 792038498124 bytes

0 discards, 0 errors

Essa saída mostra que a VSAN 70 está ativa e que a porta opera na porta Node no modo NPV (NP). Isso é esperado já que o UCS opera no modo de host de host final.

NetApp

Como mencionado anteriormente, essa configuração é executada no modo 7. O comando cluster mode pode ser diferente.

O status de FCP nas interfaces é:

bdsol-3220-01-A> fcp topology show

Switches connected on adapter 1a:

Switch Name: bdsol-n5548-05

Switch Vendor: Cisco Systems, Inc.

Switch Release: 5.2(1)N1(1b)

Switch Domain: 160

Switch WWN: 20:46:00:2a:6a:28:68:41

Port Count: 5

(...)

Switches connected on adapter 1b:

Switch Name: bdsol-n5548-06

Switch Vendor: Cisco Systems, Inc.

Switch Release: 5.2(1)N1(1b)

Switch Domain: 35

Switch WWN: 20:50:00:2a:6a:28:6e:41

Port Count: 5

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração. O Cisco CLI Analyzer suporta determinados comandos show. Use o Cisco CLI Analyzer para visualizar uma análise da saída do comando show.

Observação: somente usuários registrados da Cisco podem acessar ferramentas e informações internas.

Recursos configurados

Verifique se todos os recursos necessários estão habilitados.

bdsol-n5548-05# show feature | i npiv|fcoe|lacp

fcoe 1 enabled

fcoe-npv 1 disabled

lacp 1 enabled

npiv 1 enabled

Configuração de VLAN e VSAN

Verifique a existência da VLAN FCoE e para onde ela é enviada.

show vlan fcoe

show vlan id X

Um exemplo para o lado esquerdo da estrutura é mostrado aqui:

bdsol-n5548-05# show vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

970                       70               Operational

bdsol-n5548-05# show vlan id 970

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

970  VLAN0970                         active    Po1, Po103, Po105, Po106, Po107

Po202, Po203, Po204, Eth1/3

Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

A VLAN 970 existe e está entroncada nas portas descritas na configuração, bem como na confirmação de que transporta a VSAN 70.

VLANs Spanning Tree e FCoE

As VLANs FCoE são um caso especial e não devem existir na spanning tree.

bdsol-n5548-05# show spanning-tree vlan 970

Spanning tree instance(s) for vlan does not exist.

Existe um caso especial para VLANs MST (Multiple Spanning Tree) e FCoE. Uma instância de MST precisa ser criada para transportar VLANs FCoE, e não outras VLANs. Consulte Instâncias do MST para implantações de FCoE de malha dupla.

VLANs VPC e FCoE

No exemplo anterior, as VLANs FCoE são adicionadas em VPCs e os VPCs estão em dois dispositivos diferentes. A configuração de entroncamento é ligeiramente diferente para cada VPC.

As VLANs FCoE não podem ser exibidas como VLANs permitidas na verificação de consistência de VPC.

bdsol-n5548-05# show vpc consistency-parameters vpc 105

Legend:

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name                        Type  Local Value            Peer Value

-------------               ----  ---------------------- -----------------------

Shut Lan                    1     No                     No

STP Port Type               1     Default                Default

STP Port Guard              1     None                   None

STP MST Simulate PVST       1     Default                Default

lag-id                      1     [(1, 2-a0-98-40-ba-fa, [(1, 2-a0-98-40-ba-fa,

1, 0, 0), (7f9b,       1, 0, 0), (7f9b,

0-23-4-ee-be-35, 8069, 0-23-4-ee-be-35, 8069,

0, 0)]                 0, 0)]

mode                        1     active                 active

Speed                       1     10 Gb/s                10 Gb/s

Duplex                      1     full                   full

Port Mode                   1     trunk                  trunk

Native Vlan                 1     1                      1

MTU                         1     1500                   1500

Admin port mode             1

Allowed VLANs               -     3380                   3380

Local suspended VLANs       -     -                      -

Isso é esperado.

Para verificar se as VLANs FCoE estão em tronco, verifique o entroncamento por interface.

bdsol-n5548-05# show interface port-channel 105 trunk

--------------------------------------------------------------------------------

Port          Native  Status        Port

Vlan                  Channel

--------------------------------------------------------------------------------

Po105         1       trunking      --

--------------------------------------------------------------------------------

Port          Vlans Allowed on Trunk

--------------------------------------------------------------------------------

Po105         970,3380

--------------------------------------------------------------------------------

Port          STP Forwarding

--------------------------------------------------------------------------------

Po105         3380

Como mencionado, as VLANs FCoE não participam da spanning tree e não são visíveis como uma VLAN de encaminhamento de STP. No entanto, eles podem aparecer como entroncamento.

Status de Controle de Fluxo de Prioridade

O controle de fluxo prioritário é crucial para a operação do FCoE. Para que o PFC esteja operacional, a configuração de QoS deve corresponder de ponta a ponta.

Para verificar o estado em uma base por interface:

bdsol-n5548-05# show interface ethernet 1/3 priority-flow-control

============================================================

Port Mode Oper(VL bmap) RxPPP TxPPP

============================================================

Ethernet1/3 Auto On (8) 2852 13240218

A saída anterior mostra que o PFC está operacional (Ligado) e que os quadros Per Priority Pause (PPP) foram recebidos e transmitidos.

Para uma visualização de todo o dispositivo, o administrador pode inserir o comando show int priority-flow-control:

bdsol-n5548-05# show int priority-flow-control

============================================================

Port Mode Oper(VL bmap) RxPPP TxPPP

============================================================

Ethernet1/1 Auto Off 4 0

Ethernet1/2 Auto Off 4 0

Ethernet1/3 Auto On (8) 2852 13240218

Ethernet1/5 Auto On (8) 0 0

Ethernet1/6 Auto On (8) 0 0

(...)

As interfaces que foram descritas neste documento, Ethernet 1/3, 1/5 e 1/6, têm o PFC ativado e operacional.

Associação à VSAN

Os VFCs configurados associados precisam fazer parte da VSAN correta. Este exemplo mostra que as interfaces virtuais configuradas fazem parte da VSAN correta.

bdsol-n5548-05# show vsan membership

vsan 1 interfaces:

fc2/15

vsan 70 interfaces:

fc2/16            vfc103            vfc105            vfc106

Iniciação de FCoE

O FCoE Initiation Protocol passa por várias etapas para ativar o link entre o host final e o switch.

O que é importante lembrar é que, para ativar a interface corretamente, algumas ações diferentes precisam ocorrer conforme descrito neste diagrama.

Enode é um nó final, enquanto FCF é o switch.

Para verificar as etapas de um dos dispositivos, o recurso fcoe_mgr (gerenciador FCoE) pode ser usado. Nesse caso, é vfc 105.

bdsol-n5548-05# show platform software fcoe_mgr info interface vfc 105

vfc105(0x841e4c4), if_index: 0x1e000068, VFC RID vfc105

FSM current state: FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP

PSS Runtime Config:-

Type: 3

Bound IF: Po105

FCF Priority: 128 (Global)

Disable FKA: 0

PSS Runtime Data&colon;-

IOD: 0x00000000, WWN: 20:68:00:2a:6a:28:68:7f

Created at: Sat Sep 27 22:45:05 2014

FC Admin State: up

Oper State: up, Reason: down

Eth IF Index: Po105

Port Vsan: 70

Port Mode: F port

Config Vsan: 70

Oper Vsan: 70

Solicits on vsan: 70

Isolated Vsan:

FIP Capable ? : TRUE

UP using DCBX ? : FALSE

Peer MAC : 00:c0:dd:22:79:39

PSS VN Port data&colon;-

FC ID 0xA00000 -

vfc index 503316584 vfc name vfc105

vsan id 70

enode_mac 00:c0:dd:22:79:39

vfc wwn 50:0a:09:81:98:fd:66:a5

A saída continua.

A saída contém algumas informações úteis. Ele verifica o status atual, mostra a vinculação real entre o VFC e o portchannel e o estado real do VFC na VSAN. Ele mostra transições entre diferentes estados descritos no diagrama antes da interface ser ativada. A descoberta de VLAN é executada e a solicitação de FIP é recebida e respondida, o que permite que o VFC seja ativado.

Continuação da saída anterior:

17) FSM:<vfc105> Transition at 554094 usecs after Sat Sep 27 22:48:06 2014

Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_BRING_UP]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

18) FSM:<vfc105> Transition at 685820 usecs after Sat Sep 27 22:48:07 2014

Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_FIP_VLAN_DISCOVERY]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

19) FSM:<vfc105> Transition at 686781 usecs after Sat Sep 27 22:48:07 2014

Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_FIP_SOLICITATION]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

Curr state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Problemas conhecidos e comuns

Há alguns problemas conhecidos e comuns na configuração de FCoE que a equipe do Centro de assistência técnica de soluções de rede do data center vê novamente.

- Protocolo de tronco - O protocolo de tronco precisa estar ativo.

bdsol-n5548-05# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled.

- NetApp 8.2.2 e Nexus 5500/5600 com software NX-OS 7.x. No momento em que o documento foi escrito, existe um problema conhecido entre essas duas versões e está sendo investigado pela Cisco e pela NetApp. As versões 6.x e 5.x do NX-OS funcionam bem com o NetApp 8.2.2.

Informações Relacionadas

- Modos de interface (descrições de porta)

- Suporte técnico e downloads da Cisco