Objetivo

Uma fila é usada para armazenar tráfego até que o switch esteja livre para processá-lo.  Cada porta/LAG no switch tem quatro filas de entrada (entrada) e quatro filas de saída (saída).  A taxa de saída é a taxa na qual os pacotes são enviados do switch.  Um limite de taxa de saída pode ser executado por fila por porta. Isso significa que a taxa de saída pode ser limitada para cada fila específica em cada porta no switch.  A modelagem de saída é uma forma de limite de taxa de saída.  A modelagem de saída é útil para quando um destino espera um fluxo de dados suave, em oposição a rajadas irregulares de dados. O switch pode limitar todos os quadros, exceto os de gerenciamento. Este artigo explica como configurar a modelagem de saída por fila em switches da série 200/300.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configurar a modelagem de saída por fila

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de serviço > Geral > Modelagem de saída por fila. A página Formatação de saída por fila é aberta:

Etapa 2. Na lista suspensa Tipo de interface, escolha Porta para ter uma lista de portas exibidas ou escolha LAG para ter uma lista de agregações de links exibidas e clique em Ir.

Etapa 4. Clique no botão de opção da Porta/LAG que deseja editar.

Etapa 5. Clique em Editar para editar os parâmetros.  A janela Editar forma de saída por fila é exibida:

Etapa 6. Clique em Port para escolher uma porta específica ou clique em LAG para escolher uma agregação de links (pacote de portas).

Passo 7. Na lista suspensa Interface, escolha a Porta/LAG que deseja editar.

Etapa 8. Para as filas de 1 a 4, marque a caixa de seleção Habilitar para cada fila que deseja habilitar a modelagem de saída.

Etapa 10. No campo CIR (Committed Information Rate), insira a taxa máxima de dados que podem ser enviados em kilobits por segundo (kbps). O valor varia de 64 a 1000000 kpbs.

Etapa 11. No campo Tamanho de intermitência confirmado (CBS), insira o tamanho máximo de intermitência dos dados que podem ser enviados em bytes. O valor varia de 4096 a 16762902 bytes. CBS é a quantidade de dados que pode ser enviada se um burst de dados exceder a CIR.

Etapa 12. Clique em Aplicar para salvar as configurações e, em seguida, clique em Fechar para sair da janela Editar forma de saída por fila ou clique em Fechar para descartar as configurações.

Formatação de saída de cópia por fila

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de serviço > Geral > Modelagem de saída por fila. A página Formatação de saída por fila é aberta:

Etapa 2. Na lista suspensa Tipo de interface, escolha Porta para ter uma lista de portas exibidas ou escolha LAG para ter uma lista de agregações de links exibidas e clique em Ir.

Etapa 4. Clique no botão de opção da Porta/LAG que deseja editar.

Etapa 5. Clique em Copy Settings para copiar as configurações da Porta/LAG selecionada para outra Porta/LAG.  A janela Copy Settings é exibida:

Etapa 6. No campo Copiar configuração, insira as Portas/LAGs para as quais deseja copiar as configurações da porta selecionada.

Passo 7. Clique em Aplicar para salvar as configurações ou clique em Fechar para descartá-las.