Objetivo

Os roteadores VPN da série RV0xx fornecem conectividade de alto desempenho, segura e confiável. Esses roteadores são capazes de suportar duas conexões simultâneas com a Internet e têm várias portas LAN. Como os roteadores suportam várias conexões de Internet, o administrador pode aumentar a largura de banda, equilibrar o tráfego e ter uma conexão de backup. Este documento explica a indicação das luzes de status e os recursos de conectividade dos Roteadores VPN RV016, RV042, RV042G e RV082.

Observação: para obter mais informações, consulte esses artigos nos respectivos tópicos.

· Configuração da Web — Acesse o Utilitário de Configuração da Web nos Roteadores VPN RV016, RV042, RV042G e RV082

· Configuração DMZ — Configuração de DMZ Host em RV016, RV042 e RV082 VPN Routers

· Configuração de WAN dupla — Configurar conexões de WAN duplas em RV042, RV042G e RV082

Dispositivo aplicável

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versão de software

•v4.2.1.02

Recursos

Nota: O roteador RV016 tem duas portas de Internet dedicadas, uma porta DMZ dedicada e cinco portas de dupla função que podem ser configuradas como portas LAN ou de Internet. Por outro lado, RV042, RV042G e RV082 têm uma porta Internet dedicada e uma porta DMZ/Internet dedicada.

RV016

O painel frontal do roteador exibe as luzes de status e as portas que podem ser usadas para conectar o roteador à Internet e a outros dispositivos.

Portas

· Internet 1-2 — Essas portas são usadas para conectar o roteador RV016 aos dispositivos de rede de banda larga.

· DMZ — Essa porta é usada para conectar o roteador a um host DMZ, como um servidor Web ou servidor FTP. Uma DMZ permite que o tráfego público da Internet acesse um computador especificado na rede sem ser exposto a serviços de LAN.

· De 1 a 8 portas — Essas portas numeradas são usadas para conectar dispositivos — computadores, servidores de impressão, switches Ethernet e outros dispositivos de rede local. Conecte um cabo Ethernet de uma porta LAN numerada à porta LAN de um dispositivo de rede.

· 9-13 e 3-7 portas de função dupla — Essas são portas de função dupla. Eles atuam como portas de Internet ou de LAN. Um usuário pode configurar as 3 a 7 portas para usá-las como portas de Internet ou pode usá-las como portas LAN numeradas de 9 a 13.

Luzes de status

· DIAG — Se a luz acender e ficar estável, o roteador se prepara para o uso. Se a luz piscar lentamente, o roteador está ligado, reinicializa para o padrão de fábrica ou atualiza seu firmware. Se a luz piscar rapidamente, há um erro. Se a luz não estiver acesa, o roteador está pronto para uso.

Sistema — Se a luz estiver estável, o roteador está ligado. Se a luz piscar, um teste de diagnóstico será executado pelo roteador.

· Internet 1-2— Um dispositivo é conectado à porta Internet se a luz estiver estável. Se piscar, a porta Internet processa uma ação de rede.

· DMZ — Um dispositivo é conectado à porta DMZ se a luz estiver estável. Se piscar, a porta DMZ processará uma ação de rede.

· 1-8 — Um dispositivo é conectado à porta LAN se a luz estiver estável. Se piscar, a porta LAN processará uma ação de rede.

· LAN/Act 9-13— Um dispositivo é conectado à porta se a luz estiver estável. Se piscar, a porta LAN processará uma ação de rede. Uma luz se acenderá se estiver configurada como uma porta LAN.

· Internet/Act 3-7— Um dispositivo é conectado à porta se a luz estiver estável. Se piscar, a porta Internet processa uma ação de rede. Uma luz se acenderá se estiver configurada como uma porta de Internet.

RV042

O painel traseiro do roteador exibe as luzes de status e as portas que podem ser usadas para conectar o roteador à Internet.

Portas

· Internet — Essa porta é usada para conectar o roteador RV042 aos dispositivos de rede de banda larga. Conecte um cabo Ethernet do dispositivo de rede de banda larga à porta Internet no roteador.

· DMZ/Internet — Essa porta é usada para conectar o roteador a um segundo dispositivo de rede de banda larga ou a um host DMZ, como um servidor Web ou servidor FTP. Uma DMZ permite que o tráfego público da Internet acesse um computador especificado na rede sem ser exposto a serviços de LAN. Um cabo Ethernet é usado para conectar a porta DMZ/Internet a um segundo dispositivo de rede de banda larga.

· 1 a 4 portas — Essas portas numeradas são usadas para conectar dispositivos como computadores, servidores de impressão, switches Ethernet e outros dispositivos de rede local. Conecte um cabo Ethernet de uma porta LAN numerada à porta LAN do dispositivo de rede.

Luzes de status

· DIAG — Se o LED se acender e ficar estável, o roteador se prepara para o uso. Se a luz piscar lentamente, o roteador é ligado, reinicializa para o padrão de fábrica ou atualiza seu firmware. Se a luz piscar rapidamente, há um erro. Se a luz não acender, o roteador estará pronto para uso.

Sistema — Se a luz estiver estável, o roteador está ligado. Se piscar, um teste de diagnóstico é executado pelo roteador.

· Internet — Um dispositivo é conectado à porta Internet se a luz estiver estável. Se piscar, a porta Internet processa uma ação de rede.

· DMZ/Internet — Um dispositivo é conectado à porta DMZ/Internet ou DMZ se a luz estiver estável. Se piscar, a porta processará uma ação de rede.

· Modo DMZ — Se a luz estiver acesa, a DMZ/Internet será configurada como DMZ. Se estiver apagada, a porta DMZ/Internet será configurada como uma conexão de Internet alternativa.

· 1-4 — Um dispositivo é conectado à porta LAN se a luz estiver estável. Se piscar, a porta LAN processará uma ação de rede.

RV042G

O painel traseiro do roteador exibe as luzes de status e as portas que podem ser usadas para conectar o roteador à Internet.

Observação: a diferença entre RV042G e RV042 é que o RV042G contém portas de gigabit.

Portas

· Internet — Essa porta é usada para conectar o roteador RV042G aos dispositivos de rede de banda larga. Conecte um cabo Ethernet do dispositivo de rede de banda larga à porta Internet no roteador.

· DMZ/Internet — Essa porta é usada para conectar o roteador a um segundo dispositivo de rede de banda larga ou a um host DMZ, como um servidor Web ou servidor FTP. Uma DMZ permite que o tráfego público da Internet acesse um computador especificado na rede sem serviços de LAN expostos. Um cabo Ethernet é usado para conectar a porta DMZ/Internet a um segundo dispositivo de rede de banda larga.

· 1 a 4 portas — Essas portas numeradas são usadas para conectar dispositivos como computadores, servidores de impressão, switches Ethernet e outros dispositivos de rede local. Conecte um cabo Ethernet de uma porta LAN numerada à porta LAN do dispositivo de rede.

Luzes de status

· DIAG — Se a luz acender e ficar estável, o roteador se prepara para o uso. Se a luz piscar lentamente, o roteador está ligado, reinicializa para o padrão de fábrica ou atualiza seu firmware. Se a luz piscar rapidamente, há um erro. Se a luz não estiver acesa, o roteador está pronto para uso.

Sistema — Se a luz estiver estável, o roteador está ligado. Se piscar, um teste de diagnóstico é executado pelo roteador.

· Internet — Um dispositivo é conectado à porta Internet se a luz estiver estável. Se piscar, a porta Internet processa uma ação de rede.

· DMZ/Internet — Um dispositivo é conectado à porta DMZ/Internet ou DMZ se a luz estiver estável. Se piscar, a porta processará uma ação de rede.

· Modo DMZ — Se a luz estiver acesa, a DMZ/Internet será configurada como DMZ. Se estiver apagada, a porta DMZ/Internet será configurada como uma conexão de Internet alternativa.

· 1-4 — Um dispositivo é conectado à porta LAN se a luz estiver estável. Se piscar, a porta LAN processará uma ação de rede.

· RV042G Gigabit — A cor da luz indica a velocidade da porta. Se estiver verde, a velocidade é gigabit. Se estiver âmbar, a velocidade é 10/100M.

RV082

O painel frontal do roteador exibe as luzes de status e as portas que podem ser usadas para conectar o roteador à Internet.

Portas

· Internet— Esta porta é usada para conectar o roteador RV042G aos dispositivos de rede de banda larga. Conecte um cabo Ethernet do dispositivo de rede de banda larga à porta Internet no roteador.

· DMZ/Internet — Essa porta é usada para conectar o roteador a um segundo dispositivo de rede de banda larga ou a um host DMZ, como um servidor Web ou servidor FTP. Uma DMZ permite que o tráfego público da Internet acesse um computador especificado na rede sem ser exposto a serviços de LAN. Um cabo Ethernet é usado para conectar a porta DMZ/Internet a um segundo dispositivo de rede de banda larga.

· 1 a 4 portas — Essas portas numeradas são usadas para conectar dispositivos — computadores, servidores de impressão, switches Ethernet e outros dispositivos de rede local. Conecte um cabo Ethernet de uma porta LAN numerada à porta LAN do dispositivo de rede.

Luzes de status

· DIAG — Se a luz acender e ficar estável, o roteador se prepara para o uso. Se a luz piscar lentamente, o roteador é ligado, reinicializa para o padrão de fábrica ou atualiza seu firmware. Se a luz piscar rapidamente, há um erro. Se a luz não estiver acesa, o roteador está pronto para uso.

Sistema — Se a luz estiver estável, o roteador está ligado. Se piscar, um teste de diagnóstico é executado pelo roteador.

· Internet — Um dispositivo é conectado à porta Internet se a luz estiver estável. Se piscar, a porta Internet processa uma ação de rede.

· DMZ/Internet — Um dispositivo é conectado à porta DMZ/Internet ou DMZ se a luz estiver estável. Se piscar, a porta processará uma ação de rede.

· Modo DMZ — Se a luz estiver acesa, a DMZ/Internet será configurada como DMZ. Se estiver apagada, a porta DMZ/Internet será configurada como uma conexão de Internet alternativa.

· 1-8 — Um dispositivo é conectado à porta LAN se a luz estiver estável. Se piscar, a porta LAN processará uma ação de rede.