Objetivo

Estatísticas do sistema é um registro que contém informações sobre o nome do dispositivo, status e tráfego de rede das conexões com e sem fio em um dispositivo de rede. Este documento explica como visualizar as estatísticas do sistema nos RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN Routers.

Dispositivos aplicáveis

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versão de software

•v4.2.1.02

Exibir estatísticas do sistema

Etapa 1. Faça login na configuração do utilitário Roteador e escolha Log > System Statistics. A página Estatísticas do Sistema é aberta:

As estatísticas são exibidas para cada interface, como LAN, WAN1, WAN2 ou DMZ.

Os campos a seguir são exibidos.

· Device Name — ID da porta usada pela interface.

· Status — Status da porta na interface. Os valores possíveis são Conectado, Desconectado, Ativado ou Desativado.

· Endereço IP — endereço IP da interface.

· Endereço MAC — endereço MAC do dispositivo que está conectado à interface.

· Máscara de sub-rede — Máscara de sub-rede usada pelo dispositivo conectado.

· Default Gateway — O gateway padrão que o dispositivo conectado usa.

· DNS — O servidor DNS para resolução de nomes DNS.

· Pacotes Recebidos — Número de pacotes recebidos através da interface específica.

· Pacotes Enviados — Número de pacotes enviados através da interface específica.

· Total de pacotes — Número total de pacotes enviados e recebidos através da interface específica

· Bytes recebidos — número de bytes recebidos por meio da interface específica.

· Bytes enviados — Número de bytes enviados através da interface específica.

· Total de bytes — Número total de bytes enviados e recebidos através da interface específica.

· Pacotes de Erro Recebidos — Número de pacotes de erro recebidos através da interface específica.

· Pacotes Ignorados Recebidos — Número de pacotes recebidos que foram ignorados.

Etapa 2. (Opcional) Para atualizar os dados, clique em Atualizar.