Objetivo

A janela Hora exibe as configurações de hora dos roteadores VPN. Se a hora for definida corretamente, o administrador da rede poderá pesquisar com precisão o registro do sistema para identificar problemas. O relógio do sistema pode ser ajustado de duas maneiras diferentes: manual e automaticamente (sincronizado com o uso de um servidor local). Quando o dispositivo usa um servidor local, ele recebe atualizações para o horário em intervalos predefinidos.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar as configurações de tempo em RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN Routers.

Dispositivos aplicáveis

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versão de software

•v4.2.1.02

Configuração de tempo

Configuração automática de tempo

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração do Roteador e escolha Setup > Time. A página Hora é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção Definir a hora local usando o Network Time Protocol (NTP) automaticamente para permitir que o roteador receba automaticamente as configurações de hora de um servidor NTP configurado.

Etapa 3. Na lista suspensa Fuso horário, escolha o fuso horário apropriado. O fuso horário padrão é Hora do Pacífico (EUA e Canadá) (GMT-08:00).

Etapa 4. (Opcional) Para configurar a agenda de horário de verão (DST), marque a caixa de seleção Habilitado no campo Horário de verão.

Note: Se essa não for uma configuração desejada, vá para a Etapa 7.

Etapa 5. No campo Data de início, insira o mês e o dia em que o Horário de Verão começa no formato mm.dd.

Etapa 6. No campo Data de término, insira o mês e o dia em que o Horário de Verão termina no formato mm.dd.

Passo 7. Insira um endereço IP ou URL para o servidor NTP.  O URL padrão é time.nist.gov.

Etapa 8. Clique em Salvar para salvar suas configurações.

Configuração manual de hora

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração do Roteador e escolha Setup > Time. A página Hora é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção Definir a hora local manualmente para inserir a hora manualmente.

Etapa 3. Insira a data manualmente no formato yyyy.mm.dd.

Etapa 4. Insira a hora manualmente no formato hh:mm:ss.

Etapa 5. Clique em Salvar para salvar suas configurações.