Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Background

Troubleshooting

Verificação das versões do software

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica a causa do IFS-3-FS_STRUCT_ERROR: Os dados não correspondem à mensagem de erro de representação interna esperada que aparece em um GRP (Gigabit Route Processor) redundante configurado para backup de hardware e como corrigir o problema subjacente. A mensagem pode aparecer no console ou nos registros do sistema.

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

O recurso GRP redundante discutido neste documento está disponível nos Cisco 12000 Series Routers que executam o Cisco IOS® Software Release 11.2(15)GS2 ou posterior.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Background

O recurso de processador redundante GRP permite instalar dois processadores de rota Gigabit em um Cisco 12000 Series Internet Router. Um GRP funciona como o processador principal. O GRP principal suporta toda a operação GRP normal. O outro GRP funciona como o processador secundário. O GRP secundário monitora o principal e assume as operações normais do GRP se detectar uma falha no GRP principal.

O recurso de processador redundante GRP não é um sistema de hot standby em que o GRP secundário duplica o estado do primário. A vantagem de ter o GRP secundário monitorando o principal, em vez de duplicá-lo, é que é improvável que uma falha afete ambos os processadores. A contrapartida é que os serviços de rede serão interrompidos enquanto o GRP secundário assume e o roteador se recupera. No entanto, a recuperação acontece mais rapidamente do que se o roteador executasse uma reinicialização a frio.

A redundância pode ser configurada para proteção contra erros de software ou para backup de hardware, cada um com seus próprios requisitos de instalação e configuração.

Quando configurado para backup de hardware, a execução de diferentes versões de software nos GRPs redundantes pode criar problemas relacionados às estruturas de dados/arquivos dos dois GRPs. Especificamente, diferentes versões do software Cisco IOS podem lidar com dados de diferentes maneiras e em diferentes formatos. Quando uma imagem do software Cisco IOS tenta ler as estruturas de dados produzidas por uma imagem diferente do software Cisco IOS, a estrutura real pode diferir da estrutura esperada, o que fará com que uma mensagem de erro seja gerada:

%IFS-3-FS_STRUCT_ERROR: Data does not match expected internal representation

Essa mensagem pode aparecer quando um usuário tenta listar os arquivos que estão no sistema de arquivos secundário, por meio do Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) ou por meio da interface de linha de comando (CLI - Command Line Interface), e indica que os níveis de versão do software GRP redundante são incompatíveis.

Troubleshooting

Verificação das versões do software

Na linha de comando, digite o comando show redundancy all:

GRP Slot  0:  IOS 12.0 redundancy v4  date 2000-07-18

Version 12.0(11)S3, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

GRP Slot  7:  IOS 12.0 redundancy v5  date 2002-04-21

Version 12.0(21)S2, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

Auto synch: startup-config

Observe as diferentes versões do software Cisco IOS evidentes na saída do comando.

Solução

Atualize o software carregado nos GRPs redundantes para o mesmo nível de versão de software; esta mensagem de registro deve parar de aparecer.

Para instalar uma nova versão do software Cisco IOS em um ou em ambos os GRPs redundantes, consulte os seguintes documentos:

- Procedimentos de instalação de software e atualização

- Verificar e atualizar o software Cisco IOS no GRP secundário

Informações Relacionadas

- Suporte ao processador redundante GRP

- Suporte técnico - 12000 Series Internet Routers

- Suporte Técnico - Cisco Systems