Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Introdução

Este documento descreve o processo para preencher novamente o cache de links entre dispositivos com a ferramenta da página Diagnóstico de Topologia do EPNM.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Evolved Programmable Network Manager (EPNM)

- Acessar e navegar a ferramenta de Diagnóstico de topologia do EPN Manager

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Evolved Programmable Network Manager.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

Não é possível visualizar os dispositivos ou links entre os dispositivos em Maps > Topology Maps.

Esses dispositivos estão presentes no inventário do EPNM e os dispositivos vizinhos são vistos na tabela CDP; no entanto, eles não são visíveis nos mapas de topologia.

Cuidado: não preencha novamente todo o cache, pois isso poderia reorganizar todo o mapa de topologia ou causar perda de dados.

Solução

Etapa 1. Navegue até a página Diagnóstico de topologia: https://

/webacs/pages/admin/TopologyDiagPage.jsp.

Etapa 2. Selecione a terceira opção do botão de opção Repopulate link cache between devices.

Etapa 3. Selecionar Device A e Device B na lista suspensa.

Etapa 4. Clique em Repopulate (realçado na imagem).

Isso preencherá novamente as entradas de cache entre os dois dispositivos e você deverá ver os links dispositivo/dispositivo em Maps > Topology Maps.