Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft een ondervonden probleem waar een Cisco Nexus 2000 Series Gigabit Ethernet Fabric extender (N2K-C248TP-E-1GE FEX) niet online komt bij aansluiting op Nexus 7000 Series router en biedt een mogelijke oplossing voor het probleem.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van de Cisco Nexus Operating System (NX-OS) CLI.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Any Nexus 7000 Series router

- N2K-C2248TP-E-1 GE FEX

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Probleem

Een N2K-C2248TP-E-1 GE FEX is niet online gekomen bij aansluiting op Nexus 7000 Series router, en de status van de Fabric extender (FEX) verschijnt als Image Download:

N7K# show fex 100 detail

FEX: 100 Description: FEX100   state: Image Download

FEX version: 5.1(3)N2(1b) [Switch version: 5.1(5)]

FEX Interim version: 5.1(3)N2(1b)

Switch Interim version: 5.1(5)

Module Sw Gen: 21  [Switch Sw Gen: 21]

pinning-mode: static    Max-links: 1

Fabric port for control traffic: Eth2/29

Fabric interface state:

Po30 - Interface Up. State: Active

Eth2/21 - Interface Up. State: Active

Eth2/29 - Interface Up. State: Active

Fex Port        State  Fabric Port  Primary Fabric

Logs:

08/07/2013 13:01:06.88746: Module Offline

08/07/2013 13:01:06.100565: Deleting route to FEX

08/07/2013 13:01:06.105191: Module disconnected

08/07/2013 13:01:06.109943: Offlining Module

08/07/2013 13:01:40.190901: Module register received

08/07/2013 13:01:40.192222: Registration response sent

08/07/2013 13:01:40.192512: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:01:44.210316: Module register received

08/07/2013 13:01:44.211137: Registration response sent

08/07/2013 13:01:44.211344: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:01:50.230455: Module register received

08/07/2013 13:01:50.231267: Registration response sent

08/07/2013 13:01:50.231467: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:01:58.486741: Module register received

08/07/2013 13:01:58.487977: Registration response sent

08/07/2013 13:01:58.488188: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:02:08.731982: Module register received

08/07/2013 13:02:08.732792: Registration response sent

08/07/2013 13:02:08.732990: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:02:20.830203: Module register received

08/07/2013 13:02:20.831182: Registration response sent

08/07/2013 13:02:20.831383: Requesting satellite to download image

Als u een Debug fex uitvoert, ontvangt u deze fouten ook:

Debug fex error: output

2013 Aug  6 18:04:22.931029 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:27.000098 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:27.000130 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:33.275629 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:33.275662 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:41.550785 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:41.550817 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:51.794688 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:51.794720 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

Oplossing

De N2K-2248TP-E FEX wordt niet ondersteund op Nexus 7000 Series routers tot NX-OS versie 6.1(1). De oplossing voor dit probleem is een upgrade naar NX-OS versie 6.1(1) of hoger. Nadat u de upgrade hebt voltooid, worden de FEX's online gezet.

De derde tabel in het Cisco Nexus 2000 Series fabric extenders-gegevensblad beschrijft de minimale versie van de code die nodig is voor de N2K-2248TP-E.