Doel

Cisco Discovery Protocol (CDP) is een bedrijfseigen protocol op Link-Layer Cisco waarmee Cisco-apparaten kunnen communiceren ongeacht IP-connectiviteit. Het wordt voornamelijk gebruikt om protocoladressen en apparaatmogelijkheden te communiceren. CDP verzendt frames die Type Length Values (TLVs) bevatten, wat verschillende eigenschappen van de poort en/of verbinding zijn.

Dit document legt de informatie uit die wordt weergegeven op de pagina CDP Neighbor Information op de 200/300 Series beheerde Switches.

Toepasselijke apparaten

· SF/SG 200 en SF/SG 300 Series beheerde Switches

Softwareversie

•1.3.0.62

CDP-buurinformatie

Deze paragraaf legt uit hoe u toegang kunt krijgen tot de pagina CDP-buurinformatie en behandelt de informatie die door het CDP-protocol wordt gegeven over de aangesloten apparaten, buren en switch.

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies Beheer > Detectie - CDP > CDP-buurinformatie. De pagina met informatie over de CDP-buur wordt geopend:

Stap 2. (Optioneel) Als u informatie wilt filteren over de buren die zijn aangesloten op een bepaalde interface, in het veld Filter, schakelt u het selectievakje Filter in, kiest u een interface in de lokale interface die gelijk is aan de vervolgkeuzelijst en klikt u op Ga.

Stap 3. (Optioneel) Klik op Filter wissen om een zoekactie op het filter te annuleren.

Stap 4. (Optioneel) Klik op Tabel wissen om de CDP-tabel met buurinformatie te verwijderen.

Stap 5. (optioneel) Klik op Vernieuwen om de CDP-tabel met buurinformatie te vernieuwen.

Er wordt een tabel weergegeven met alle apparaten waarmee de switch een CDP-relatie heeft gevormd. Het toont basisinformatie voor elk buurapparaat.

· Apparaat-ID — Hier wordt het MAC-adres of het serienummer van het buurapparaat weergegeven.

· Lokale interface — Hier wordt de fysieke poort weergegeven waarin het buurapparaat is aangesloten op de lokale switch.

· Advertentieversie — Hier wordt de gebruikte versie van CDP weergegeven.

· Tijd om te leven (sec.) — Toont hoe lang geleden een CDP-pakket is ontvangen.

· Mogelijkheden — Hier wordt weergegeven welke bewerkingen het buurapparaat kan uitvoeren.

· Platform — Hier worden de platformnaam, het nummer en de Product-ID (PID) van het buurapparaat weergegeven.

· Buurinterface — Hier wordt de poort weergegeven op het buurapparaat waarop de switch is aangesloten.

Stap 6. Om gedetailleerde informatie over een buurapparaat te bekijken, klik op de radioknop voor het apparaat en klik vervolgens op Details. Het venster CDP Neighbor Details wordt weergegeven.

· Apparaat-ID TLV — Hier wordt het MAC-adres of het serienummer van het buurapparaat weergegeven.

· Lokale interface — Hier wordt de fysieke poort weergegeven waarin het buurapparaat is aangesloten op de lokale switch.

· Advertentieversie — Toont de versie van CDP die wordt gebruikt.

· Tijd om te leven — Toont hoe lang geleden een CDP pakket in seconden werd ontvangen.

· Mogelijkheden — Hier wordt weergegeven welke bewerkingen het buurapparaat kan uitvoeren.

· Platform — Hier worden de platformnaam, het nummer en de Product-ID (PID) van het buurapparaat weergegeven.

· Buurinterface — Hier wordt de poort weergegeven op het buurapparaat waarop de switch is aangesloten.

· Native VLAN — Hier wordt het native VLAN van de poort op het buurapparaat weergegeven.

· Duplex — Hier wordt weergegeven of de poort op het buurapparaat in de volledige of halve duplexmodus werkt.

· Adressen — Hier worden de netwerklaagadressen weergegeven die aan het buurapparaat zijn toegewezen.

· Power Drawn (Voeding getrokken) - Geeft aan hoeveel stroom er wordt verbruikt op de interface van het buurapparaat.

· Versie — Geeft de firmware weer die op dit moment op het buurapparaat wordt uitgevoerd.