Doel

System Statistics is een record dat de informatie bevat over de naam van het apparaat, de status en het netwerkverkeer van de bekabelde en draadloze verbindingen op een netwerkapparaat. In dit document wordt uitgelegd hoe u de systeemstatistieken over RV016, RV042, RV042G en RV082 VPN-routers kunt weergeven.

Toepasselijke apparaten

· RV016

•RV042

· RV042G

· RV082

Softwareversie

· v4.2.1.02

Systeemstatistieken bekijken

Stap 1. Log in op de routerconfiguratie en kies Log > Systeemstatistieken. De pagina Systeemstatistieken wordt geopend:

Statistieken worden weergegeven voor elke interface, zoals LAN, WAN1, WAN2 of DMZ.

De volgende velden worden weergegeven.

· Apparaatnaam —poort-ID die de interface gebruikt.

· Status — Poortstatus in de interface. De mogelijke waarden zijn Connected, Disconnected, Enabled of Disabled.

· IP-adres — IP-adres van de interface.

· MAC-adres — MAC-adres van het apparaat dat is aangesloten op de interface.

· Subnetmasker — Subnetmasker dat door het aangesloten apparaat wordt gebruikt.

· Stand.Gateway —De standaardgateway die het aangesloten apparaat gebruikt.

· DNS — De DNS-server voor DNS-naamresolutie.

· Ontvangen pakketten — Aantal pakketten dat via de specifieke interface is ontvangen.

· Verzonden pakketten — Aantal pakketten die door de specifieke interface worden verzonden.

· Totaal aantal pakketten dat via de specifieke interface is verzonden en ontvangen

· Ontvangen bytes — aantal bytes ontvangen via de specifieke interface.

· Verzonden bytes — Aantal bytes dat door de specifieke interface wordt verzonden.

· Totaal aantal bytes — Totaal aantal bytes verzonden en ontvangen via de specifieke interface.

· Ontvangen foutenpakketten — Aantal ontvangen foutenpakketten door de specifieke interface.

· Gegeleverde Pakketten Ontvangen — Aantal ontvangen pakketten die werden gelaten vallen.

Stap 2. (optioneel) Klik op Vernieuwen om de gegevens bij te werken.