Doel

Het venster Time toont de tijdinstellingen van de VPN-routers. Als de tijd correct is ingesteld, kan de netwerkbeheerder het systeemlogboek nauwkeurig doorzoeken om problemen te identificeren. De systeemklok kan op twee verschillende manieren worden ingesteld: handmatig en automatisch (gesynchroniseerd met het gebruik van een lokale server). Wanneer het apparaat een lokale server gebruikt, ontvangt het updates aan de tijd met vooraf ingestelde intervallen.

Het doel van dit document is te tonen hoe u tijdinstellingen kunt instellen op RV016, RV042, RV042G en RV082 VPN-routers.

Toepasselijke apparaten

・ RV016

・ RV042

・ RV042G

・ RV082

Softwareversie

・ v4.2.1.02

Tijd instellen

Automatische tijdinstelling

Stap 1. Meld u aan bij het configuratieprogramma van de router en kies Setup > Tijd. De pagina Tijd wordt geopend:

Stap 2. Klik op de lokale tijd in met de selectieknop Network Time Protocol (NTP) automatisch op de router om automatisch tijdinstellingen te ontvangen van een geconfigureerde NTP-server.

Stap 3. Kies in de vervolgkeuzelijst Tijdzone de juiste tijdzone. De standaardtijdzone is Pacific Time (VS en Canada) (GMT-08:00).

Stap 4. (Optioneel) Om het DST-programma (Daylight Saving Time) in te stellen, schakelt u het vakje Enabled in het veld Time voor Daylight-besparing in.

Opmerking: Als dit geen gewenste instelling is, slaat u de overstap naar Stap 7.

Stap 5. Voer in het veld Begindatum de maand en de dag in dat DST in de mm.dd-indeling begint.

Stap 6. Voer in het veld Einddatum de maand en de dag in dat DST in de mm.dd-indeling eindigt.

Stap 7. Voer een IP-adres of URL in voor de NTP-server.  De standaard URL is time.nist.gov.

Stap 8. Klik op Opslaan om uw instellingen op te slaan.

Handmatige tijdsinstelling

Stap 1. Meld u aan bij het configuratieprogramma van de router en kies Setup > Tijd. De pagina Tijd wordt geopend:

Stap 2. Klik op de knop Lokaal handmatig instellen om de tijd handmatig in te voeren.

Stap 3. Voer de datum handmatig in in de yyyy.mm.dd-indeling.

Stap 4. Voer de tijd handmatig in in de hh:mm:ss-indeling in.

Stap 5. Klik op Opslaan om uw instellingen op te slaan.