Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem: Hoe kan SQL logging in UCS Director (UCS Director) worden ingeschakeld?

Oplossing

Log opnieuw bekijken met de shelladmin gebruiker

Log opnieuw bekijken met de basisgebruiker

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u SQL logging in de UCS Director (UCS Director) 6.6-omgeving in kunt schakelen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- UCS Director (UCS SD)

- Structured Search Query Language (SQL)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op UCS Director (UCS Director) 6.6.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Probleem: Hoe kan SQL logging in UCS Director (UCS Director) worden ingeschakeld?

Een gedetailleerder oplossing en probleemanalyse vereisen in bepaalde gevallen om SQL-vastlegging mogelijk te maken. Deze loginformatie helpt bijvoorbeeld om te begrijpen welke database tabellen benaderd worden of kan fouten tegenkomen tijdens de tabeltoegang.

Oplossing

Connect met UCS UI en ga naar Administratie -> Ondersteuningsinformatie -> Debug loggen inschakelen

Om het UCSD-toepassingslogbestand (logbestand.txt) te bekijken in de opdrachtregel interface (CLI) zijn er twee verschillende benaderingen mogelijk.

Log opnieuw bekijken met de shelladmin gebruiker

1. Een ssh-terminal openen

2. Geef de schaal-admin-referenties op

3. Selecteer optie 18 - "tail"-weblogs

Log opnieuw bekijken met de basisgebruiker

1. Een ssh-terminal openen

2. Specificeer de basisgebruikersreferenties

3. Voer de volgende opdracht uit

tail -f /opt/infra/inframgr/logfile

Gerelateerde informatie

- UCS Onderhouds- en gebruikshandleidingen

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems