Inhoud

Inleiding

Beschrijving

Inleiding

In de maillogbestanden ziet u de fout voor "envelopafzender domein bestaat niet."

Beschrijving

De Cisco Email Security Appliance (ESA) stelt een MX-opnametoevoer voor het domein van het verzender-adres. Het voert dan een record uit op de MX records. Als, voor een van deze vragen, de DNS-server 'NXDOMAIN' teruggeeft (er is geen record voor dit domein), behandelt ESA dat domein als niet-bestaand. Dit valt onder de categorie "omslagzenders wier domein niet bestaat".  NXDOMAIN kan betekenen dat de root name-servers geen gezaghebbende name-servers voor dit domein leveren.

Voorbeeld:

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: New SMTP ICID 1605269 interface InternalNet

(10.101.150.43) address 192.168.23.36 reverse DNS host small-mail.example.com

verified yes

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 ACCEPT SG UNKNOWNLIST match

sbrs[0.0:10.0] SBRS 3.5

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 Address: < jane@example.com> sender

rejected, envelope sender domain does not exist

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 lost

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 close