Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Chassis

Overzicht van chassis

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document biedt een overzicht van de hardwarearchitectuur van Cisco 12000 Series Internet Router.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende hardware:

- Cisco 12000 Series internet-router

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Chassis

Cisco 12000 Series Internet-routers zijn beschikbaar in deze configuraties:

Cisco 12000 Series internet-routers

switchingcapaciteit

Sleuven

Configuratie

10 Gbps internetrouters

Cisco 12416 switch

320 Gbps

16

Volledig rek

Cisco 12410 switch

200 Gbps

10

Halve rek

Cisco 12406 router

120 Gbps

6

Quarter-rek

Cisco 12404 router

80 Gbps

4

achtste rek

2,5 Gbps Internet-routers

Cisco 12016 switch

80 Gbps (upgradebaar*)

16

Volledig rek

Cisco 12012-software

60 Gbps

12

Volledig rek

Cisco 12008-software

40 Gbps

8

Derde rack

* De Cisco 12016 kan worden bijgewerkt naar een Cisco 12416 met een upgrade-kit voor het switchfabric.

Overzicht van chassis

Slots 0-15 zijn voor lijnkaarten (LC's) (niet alle chassisondersteuning 16 LC's). De Gigabit Route Processor (GRP) kan in elk van deze sleuven worden geplaatst. Op Cisco 12012 adviseert Cisco het gebruik van sleuf 0 en 11 voor de GRP-sleuf, omdat deze sleuven niet ook afkoelen en GRP minder warmte dan de andere LC's scheidt. De 12016 en 12416 zijn hetzelfde chassis. Het enige verschil is de kloktijd en de plannerkaart (CSC) en de switchfabric-kaarten (SFC’s). 12016 gebruikt de GSR16/80-CSC en GSR16/80-SFC, terwijl de 12416 de GSR16/320-CSC en GSR16/320-SFC gebruikt. Als u een 12016 hebt en wilt "upgraden" naar een 12416, hoeft u de GSR16/80-CSC en GSR16/80-SFC alleen te vervangen door de nieuwe GSR16/320-CSC en GSR16/320-SFC FC.

De alarmkaarten zijn geïntegreerd in de CSC-kaarten voor het jaar 12008. Alle andere chassis hebben afzonderlijke alarmkaarten. Deze tabel bevat de sleufnummers en de bijbehorende lijnkaarten voor alle chassis:

Slot nummer

Lijnkaart

0-15

LC/GRP

16

CSC0

17

CSC1

18

SFC0

19

SFC1

20

SFC2

Deze tabel bevat chassisspecifieke informatie:

router

Slot nummer

Lijnkaart

12008

24

Voedingseenheid A1 (boven)

26

Stroomtoevoer B1 (lager)

12012 - Opmerkingen:

- De alarmkaart verschijnt niet afzonderlijk.

- Gebruik de slots 0 en 11 voor de GRP-sleuven, aangezien deze slots niet ook koel zijn en de GRP minder warmte produceert dan de andere LC's.

24

Stroomtoevoer 1 (A1)

25

Stroomtoevoer 2 (A2)

26

Stroomtoevoer 3 (B1)

27

Stroomtoevoer 4 (B2)

28

Bovenste ventilator en ventilatormodule

29

Onderste ventilator en ventilatormodule

12016 en 12416

24

Bovenste wekker

25

Lagere wekker

26

Ongebruikt

27

Busboard

28

Bovenste ventilator en ventilatormodule

29

Onderste ventilator en ventilatormodule

12406

24

Stroomtoevoer 1 + alarmmodule

25

Stroomtoevoer 2 + alarmmodule

28

Blokmodule (bovenste ventilator)

29

Blokmodule (onderventilator)

12410
Opmerking: Op dit chassis zijn er vijf specifieke SFC's.

21

SFC3

22

SFC4

24

Stroomtoevoer 1 + alarmmodule

25

Stroomtoevoer 2 + alarmmodule

28

Blokmodule (bovenste ventilator)

29

Blokmodule (onderventilator)

Gerelateerde informatie

- Cisco 12000 Series Internet Router Architecture - switchfabric

- Cisco 12000 Series internetrouterarchitectuur - lijnkaartontwerp

- Cisco 12000 Series Internet Router Architecture - Geheugendetails

- Cisco 12000 Series Internet Router Architecture - Onderhoudsbus, Voedingseenheid en Blowers en Alarmkaarten

- Cisco 12000 Series Internet Router Architecture - softwareOverzicht

- Cisco 12000 Series Internet Router Architecture - Packet Switching

- De betekenis van Cisco Express Forwarding (CEF)

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems