Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

FED CPU pakketvastlegging configureren

Voorbeeld van basisconfiguratie

De pakketvastlegging wijzigen

Lineaire pakketvastlegging

Circulaire pakketvastlegging

Filtering voor weergave en opname

Weergavefiltering

Opnamefiltering

Sorteren op Top Talker (17.6.x)

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe de FED (Forwarding Engine Driver) CPU-opnamegereedschap moet worden gebruikt.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is beperkt tot Catalyst-switchingplatforms die Cisco IOS 16.X en hoger uitvoeren.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

De FED CPU packet capture tool helpt gegevens te identificeren die in het besturingsplatform terechtkomen en geeft informatie over verkeer dat wordt gestraft (pakketten van ASIC naar CPU) of geïnjecteerd (pakketten van CPU naar ASIC).

- Deze tool is bijvoorbeeld handig om verkeer te identificeren dat CoPP (control-plane policer) heeft geactiveerd om in te schakelen, waardoor geldig verkeer wordt gedropt in een poging om de CPU te beschermen.

Terminologie

- Forwarding Engine Driver (FED): is verantwoordelijk voor het nemen van opdrachten van Cisco IOS-XE en het programmeren van hardware-ASIC's. Dient als brug tussen software en hardwarecomponenten van een Catalyst switch.

- Control Plane (CP):verzameling van functies en verkeer die de CPU van de Catalyst Switch omvatten. Dit kan verkeer omvatten zoals Spanning Tree Protocol (STP), Hot Standby Router Protocol (HSRP) en routeringsprotocollen die bestemd zijn voor de switch of die vanaf de switch worden verzonden.

- Dataplane (DP): Omvat de ASIC(s) en het verkeer dat niet via software is geschakeld, maar via de hardware wordt verzonden.

- Punt: Actie van een pakket dat naar de CPU wordt verzonden vanaf het dataplatform.

- Injecteren:handeling van een pakket dat van de CPU naar de CPU wordt verzonden.

FED CPU pakketvastlegging configureren

Gebruik deze tabel voor configuratieopties

Definitie

Configuratie

Standaard instelling van pakketopname voor punt of injecteren

debug platform software fed switch actief <punt | Injecteren> pakketvastlegging <start | stop>

De opgenomen pakketten weergeven

toon platform software fed switch actief <punt | Injecteren> pakketvastlegging <kort | details>

Bepaal de buffergrootte en het type opname

debug platform software fed switch actief <punt | Injecteren> pakketopnamebuffer [cirkelvormig] grenswaarde <#packets>

Opname-filtering definiëren voor weergegeven pakketten

toon platform software fed switch actief <punt | Injecteren> Packet-Capture weergavefilter <filter>

- Filters kunnen worden gecombineerd met logical &&, || en tussen haakjes. Bijvoorbeeld: "cdp || (ipv.src== 10.1.1.11 en tcp.poort == 179) || Stp"

- Naast het standaard filteren op basis van netwerkheaders zijn ook enkele platform-specifieke filters toegevoegd. Ze kunnen ook worden gemengd met standaard. Bijvoorbeeld ARP-pakketten die worden ontvangen van fysieke interface-id 0x44.

- Dit is niet Wireshark daarom ondersteunt het niet alle Wireshark filters. Er is een opdracht voor weergave-filter-help beschikbaar om ondersteunde filters te controleren.

Opnamestatus weergeven

toon platform software fed switch actief <punt | Injecteren> pakketopnamestatus

Voorbeeld van basisconfiguratie

Dit gereedschap maakt een buffer voor de opname van maximaal 4096 (standaardinstelling) gepunte of geïnjecteerde pakketten sinds het is ingeschakeld.

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture start

Punt packet capturing started.

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture stop

Punt packet capturing stopped. Captured 263 packet(s)

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture brief

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 263 packets. Capture capacity : 4096 packets

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2020/04/10 18:15:53.499 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)

udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

------ Punt Packet Number: 2, Timestamp: 2020/04/10 18:15:53.574 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 45 [BFD control], sub-cause: 0, q-no: 27, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.1, src ip: 10.11.0.1

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 254, protocol: 17 (UDP)

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture detailed

F340.04.11-9300-1#$e fed switch active punt packet-capture detailed

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 263 packets. Capture capacity : 4096 packets

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2020/04/10 18:15:53.499 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)

udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

Packet Data Hex-Dump (length: 68 bytes) :

084FA940FA56380E  4D774F668100C014  080045C00028CC8E  0000FF11DA5A0A0B

00030A0B0003C000  0EC90014B6BE0000  0000000000010009  6618000000000000

D54ADEEB

Doppler Frame Descriptor :

fdFormat                  = 0x4            systemTtl                 = 0xc

loadBalHash1              = 0x10           loadBalHash2              = 0x2

spanSessionMap            = 0              forwardingMode            = 0

destModIndex              = 0x1            skipIdIndex               = 0x38

srcGpn                    = 0x1            qosLabel                  = 0

srcCos                    = 0x4            ingressTranslatedVlan     = 0x5

bpdu                      = 0              spanHistory               = 0

sgt                       = 0              fpeFirstHeaderType        = 0

srcVlan                   = 0x14           rcpServiceId              = 0x3

wccpSkip                  = 0              srcPortLeIndex            = 0

cryptoProtocol            = 0              debugTagId                = 0

vrfId                     = 0              saIndex                   = 0

pendingAfdLabel           = 0              destClient                = 0xb

appId                     = 0              finalStationIndex         = 0

decryptSuccess            = 0              encryptSuccess            = 0

rcpMiscResults            = 0              stackedFdPresent          = 0

spanDirection             = 0              egressRedirect            = 0x1

redirectIndex             = 0              exceptionLabel            = 0x20

destGpn                   = 0x1            inlineFd                  = 0x1

suppressRefPtrUpdate      = 0              suppressRewriteSideEfects = 0

cmi2                      = 0x320          currentRi                 = 0x1

currentDi                 = 0              dropIpUnreachable         = 0

srcZoneId                 = 0              srcAsicId                 = 0

originalDi                = 0x5338         originalRi                = 0

srcL3IfIndex              = 0x2f           dstL3IfIndex              = 0x2f

dstVlan                   = 0              frameLength               = 0x44

fdCrc                     = 0x4c           tunnelSpokeId             = 0

isPtp                     = 0              ieee1588TimeStampValid    = 0

ieee1588TimeStamp55_48    = 0              lvxSourceRlocIpAddress    = 0

sgtCachingNeeded          = 0

Doppler Frame Descriptor Hex-Dump :

0000010044004C02  8004424C00000100  0000000040000100  0000230514000000

0000000000000030  0020000000000B00  380000532F000100  0000002F00000000

Om de huidige status voor de opname te valideren, kunt u de volgende opdracht gebruiken.

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture status

Punt packet capturing: enabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 110 packets. Capture capacity : 6000 packets

De pakketvastlegging wijzigen

Het punt/injecteer-pakketopnamegereedschap van de FED is verbeterd om pakketbuffergrootte en aanpassing van de typeconfiguratie mogelijk te maken voor lineaire of cirkelvormige pakketopnamen.

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer ?

circular  Circular capture

limit     Number of packets to capture

Lineaire pakketvastlegging

De eerste optie van de bufferconfiguratie is het aantal pakketten (de standaardgrootte is 4096 pakketten) te beperken die de buffer worden verzonden. Zodra de buffergrootte wordt bereikt, worden geen verdere pakketten verzameld (geen bufferverpakking).

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer limit ?

<256-16384>  Number of packets to capture

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer limit 5000

Punt PCAP buffer configure: one-time with buffer size 5000...done

Circulaire pakketvastlegging

De tweede optie van de bufferconfiguratie is een cirkelbuffer voor pakketten te plaatsen (de standaardbuffergrootte is 4096 pakketten). Zodra de grens van de cirkelbuffergrootte wordt bereikt, worden de oude gegevens vervangen door nieuwe gegevens in de buffer (bufferverpakking).

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer circular ?

limit  Number of packets to capture

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer circular limit ?

<256-16384>  Number of packets to capture

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer circular limit 6000

Punt PCAP buffer configure: circular with buffer size 6000...done

De pakketopname kan dan opnieuw uitgevoerd worden met dezelfde parameters.

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture start

Punt packet capturing started.

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture status

Punt packet capturing: enabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 110 packets. Capture capacity : 6000 packets

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture stop

Punt packet capturing stopped. Captured 426 packet(s)

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture brief

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 426 packets. Capture capacity : 6000 packets

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2020/04/10 23:37:14.884 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)

udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

------ Punt Packet Number: 2, Timestamp: 2020/04/10 23:37:14.899 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 45 [BFD control], sub-cause: 0, q-no: 27, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.1, src ip: 10.11.0.1

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 254, protocol: 17 (UDP)

udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

--snip--

Filtering voor weergave en opname

Het Point/Inject FED-pakketopnamegereedschap is verbeterd om pakketweergave en filteropties mogelijk te maken.

Weergavefiltering

Zodra een opname zonder filter is voltooid, kan deze worden bekeken om alleen de informatie weer te geven waarin u geïnteresseerd bent.

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture display-filter "ip.src== 10.11.0.0/24" brief

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 426 packets. Capture capacity : 6000 packets

------ Punt Packet Number: 2, Timestamp: 2020/04/10 23:37:14.899 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 45 [BFD control], sub-cause: 0, q-no: 27, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.1, src ip: 10.11.0.1

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 254, protocol: 17 (UDP)

udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

------ Punt Packet Number: 4, Timestamp: 2020/04/10 23:37:15.023 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)

udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

Aangezien dit niet Wireshark is, worden niet alle Wireshark filters ondersteund. Gebruik de opdracht display-filter-help om de verschillende beschikbare opties voor filtering te zien.

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture display-filter-help

FED Punject specific filters :

1. fed.cause              FED punt or inject cause

2. fed.linktype           FED linktype

3. fed.pal_if_id          FED platform interface ID

4. fed.phy_if_id          FED physical interface ID

5. fed.queue              FED Doppler hardware queue

6. fed.subcause           FED punt or inject sub cause

Generic filters supported :

7. arp                    Is this an ARP packet

8. bootp                  DHCP packets [Macro]

9. cdp                    Is this a CDP packet

10. eth                    Does the packet have an Ethernet header

11. eth.addr               Ethernet source or destination MAC address

12. eth.dst                Ethernet destination MAC address

13. eth.ig                 IG bit of ethernet destination address (broadcast/multicast)

14. eth.src                Ethernet source MAC address

15. eth.type               Ethernet type

16. gre                    Is this a GRE packet

17. icmp                   Is this a ICMP packet

18. icmp.code              ICMP code

19. icmp.type              ICMP type

20. icmpv6                 Is this a ICMPv6 packet

21. icmpv6.code            ICMPv6 code

22. icmpv6.type            ICMPv6 type

23. ip                     Does the packet have an IPv4 header

24. ip.addr                IPv4 source or destination IP address

25. ip.dst                 IPv4 destination IP address

26. ip.flags.df            IPv4 dont fragment flag

27. ip.flags.mf            IPv4 more fragments flag

28. ip.frag_offset         IPv4 fragment offset

29. ip.proto               Protocol used in datagram

30. ip.src                 IPv4 source IP address

31. ip.ttl                 IPv4 time to live

32. ipv6                   Does the packet have an IPv4 header

33. ipv6.addr              IPv6 source or destination IP address

34. ipv6.dst               IPv6 destination IP address

35. ipv6.hlim              IPv6 hot limit

36. ipv6.nxt               IPv6 next header

37. ipv6.plen              IPv6 payload length

38. ipv6.src               IPv6 source IP address

39. stp                    Is this a STP packet

40. tcp                    Does the packet have a TCP header

41. tcp.dstport            TCP destination port

42. tcp.port               TCP source OR destination port

43. tcp.srcport            TCP source port

44. udp                    Does the packet have a UDP header

45. udp.dstport            UDP destination port

46. udp.port               UDP source OR destination port

47. udp.srcport            UDP source port

48. vlan.id                Vlan ID (dot1q or qinq only)

49. vxlan                  Is this a VXLAN packet

Opnamefiltering

Vóór het begin van de pakketopname kunt u een filter definiëren om alleen specifiek verkeer te helpen opnemen.

C9300#debug platform software fed switch active punt packet-capture set-filter "ip.src== 10.1.1.0/24 && tcp.port == 179"

Filter setup successful. Captured packets will be cleared

C9300#show platform software fed switch active punt packet-capture status

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 0 packets. Capture capacity : 6000 packets

Capture filter : "ip.src== 10.1.1.0/24 && tcp.port == 179"

C9300#debug platform software fed switch active punt packet-capture clear-filter

Filter cleared. Captured packets will be cleared

C9300#show platform software fed switch active punt packet-capture status

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 0 packets. Capture capacity : 6000 packets

Sorteren op Top Talker (17.6.x)

Vanaf 17.6.1 kunt u de pakketten sorteren die door toplaadsprekers zijn opgenomen op basis van een gespecificeerd veld.

Switch#show platform software fed switch active punt packet-capture cpu-top-talker ?

cause-code          occurences of cause-code

dst_ipv4            occurrences on dst_ipv4

dst_ipv6            occurrences on dst_ipv4

dst_l4              occurences of L4 destination

dst_mac             Occurrences of dst_mac

eth_type            Occurrences of eth_type

incoming-interface  occurences of incoming-interface

ipv6_hoplt          occurences of hoplt

protocol            occurences of layer4 protocol

src_dst_port        occurences of layer4 src_dst_port

src_ipv4            occurrences on src_ipv4

src_ipv6            occurrences on src_ipv6

src_l4              occurences of L4 source

src_mac             Occurrences of src_mac

summary             occurences of all in summary

ttl                 occurrences on ttl

vlan                Occurrences of vlan

Switch#show platform software fed switch active punt packet-capture cpu-top-talker dst_mac

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 224 packets. Capture capacity : 4096 packets

Sr.no.  Value/Key       Occurrence

1       01:80:c2:00:00:00       203

2       01:00:0c:cc:cc:cc       21

Switch#show platform software fed switch active punt packet-capture cpu-top-talker summary

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 224 packets. Capture capacity : 4096 packets

L2 Top Talkers:

224     Source mac      00:27:90:be:20:84

203     Dest mac        01:80:c2:00:00:00

L3 Top Talkers:

L4 Top Talkers:

Internal Top Talkers:

224     Interface       FortyGigabitEthernet2/1/2

224     CPU Queue       Layer2 control protocols

Gerelateerde informatie

Voor meer informatie over CPU-probleemoplossing in Cat9K-platforms:

Probleemoplossing voor gebruik met hoge CPU’s in Catalyst Switch-platforms bij het uitvoeren van Cisco IOS-XE 16.x

Extra lezen

- Cisco IOS-XE 16 - in één oogopslag

- Hoog CPU-gebruik van Catalyst 3850 Series switch troubleshooten

- Geïntegreerde pakketvastlegging voor Cisco IOS en Cisco IOS-XE configuratievoorbeeld

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems