목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 Nexus 7000 Series 라우터에 연결할 때 Cisco Nexus 2000 Series Gigabit Ethernet Fabric Extender(N2K-C2248TP-E-1GE FEX)가 온라인 상태가 되지 않고 이 문제를 해결할 수 있는 방법을 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 Cisco Nexus NX-OS(Operating System) CLI에 대한 지식을 보유하고 있는 것이 좋습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- 모든 Nexus 7000 Series 라우터

- N2K-C2248TP-E-1GE FEX

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

N2K-C2248TP-E-1GE FEX가 Nexus 7000 Series 라우터에 연결되면 온라인 상태가 되지 않으며 FEX(Fabric Extender)의 상태가 이미지 다운로드로 나타납니다.

N7K# show fex 100 detail

FEX: 100 Description: FEX100   state: Image Download

FEX version: 5.1(3)N2(1b) [Switch version: 5.1(5)]

FEX Interim version: 5.1(3)N2(1b)

Switch Interim version: 5.1(5)

Module Sw Gen: 21  [Switch Sw Gen: 21]

pinning-mode: static    Max-links: 1

Fabric port for control traffic: Eth2/29

Fabric interface state:

Po30 - Interface Up. State: Active

Eth2/21 - Interface Up. State: Active

Eth2/29 - Interface Up. State: Active

Fex Port        State  Fabric Port  Primary Fabric

Logs:

08/07/2013 13:01:06.88746: Module Offline

08/07/2013 13:01:06.100565: Deleting route to FEX

08/07/2013 13:01:06.105191: Module disconnected

08/07/2013 13:01:06.109943: Offlining Module

08/07/2013 13:01:40.190901: Module register received

08/07/2013 13:01:40.192222: Registration response sent

08/07/2013 13:01:40.192512: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:01:44.210316: Module register received

08/07/2013 13:01:44.211137: Registration response sent

08/07/2013 13:01:44.211344: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:01:50.230455: Module register received

08/07/2013 13:01:50.231267: Registration response sent

08/07/2013 13:01:50.231467: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:01:58.486741: Module register received

08/07/2013 13:01:58.487977: Registration response sent

08/07/2013 13:01:58.488188: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:02:08.731982: Module register received

08/07/2013 13:02:08.732792: Registration response sent

08/07/2013 13:02:08.732990: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:02:20.830203: Module register received

08/07/2013 13:02:20.831182: Registration response sent

08/07/2013 13:02:20.831383: Requesting satellite to download image

디버그 fex를 수행할 경우 다음 오류도 표시됩니다.

Debug fex error: output

2013 Aug  6 18:04:22.931029 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:27.000098 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:27.000130 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:33.275629 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:33.275662 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:41.550785 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:41.550817 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:51.794688 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:51.794720 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

솔루션

N2K-2248TP-E FEX는 NX-OS 버전 6.1(1)까지 Nexus 7000 Series 라우터에서 지원되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 NX-OS 버전 6.1(1) 이상으로 업그레이드해야 합니다.업그레이드를 완료하면 FEX가 온라인 상태가 됩니다.

Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender 데이터 시트의 세 번째 표에서는 N2K-2248TP-E에 필요한 최소 코드 버전에 대해 설명합니다.