목표

이 문서에서는 RV016 라우터에서 새 사용자 이름과 비밀번호를 설정하는 방법에 대해 설명합니다.이 작업은 라우터의 보안을 향상시킵니다.

적용 가능한 디바이스

· RV016

새 사용자 이름 및 비밀번호 설정

1단계. RV016 10/100 16-Port VPN Router에서 Setup(설정) > Password(비밀번호)를 선택합니다.

2단계. 디바이스에 처음 액세스하는 데 사용한 기존 비밀번호를 Old Password 필드에 입력합니다.

3단계. 원하는 사용자 이름을 New Username(새 사용자 이름) 및 Confirm New Username(새 사용자 이름 확인) 필드에 모두 입력합니다.

4단계. 새 비밀번호 및 새 비밀번호 확인 필드에 원하는 비밀번호를 입력합니다.

5단계. Maximum Password Complexity(최대 비밀번호 복잡성) 확인란을 선택하여 비밀번호를 전체 강도로 지정합니다.

6단계. Change the password after ____ Days(_____일 후 비밀번호 변경)를 클릭하여 지정된 기간(일) 내에 비밀번호가 변경되었는지 확인합니다.기본값은 180입니다.

7단계. 저장을 클릭합니다.