목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

문제

문제 해결 방법

MAC의 해결 단계

Windows 2008의 해결 단계

관련 정보

소개

이 문서에서는 UCS(Unified Computing Systems) C220 M3 Rack Mount Server를 1.5(1b)로 업그레이드한 후 키보드, 비디오, 마우스(KVM) 콘솔 시작 문제를 해결합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

문제

UCS C220 M3 랙 마운트 서버를 1.5(1b)로 업그레이드한 후 KVM 콘솔을 시작할 수 없는 상황이 발생할 수 있습니다.KVM 버튼을 클릭하면 경고 또는 오류 메시지가 표시되지 않습니다.JNLP(Java Network Launch Protocol) 파일은 PC에 다운로드되지만 Java 응용 프로그램이 연결되어 있지 않으므로 열도록 트리거하지 않습니다.

문제 해결 방법

이 문제를 해결하려면 JNLP 파일을 Java Web Start 응용 프로그램과 연결해야 합니다.이 문서에서는 MAC 및 Windows 2008 플랫폼에서 이 작업을 수행하는 방법을 보여 줍니다.

MAC의 해결 단계

MAC에서 이 문제를 해결하려면 다음 단계를 사용합니다.

1. UCS CIMC(Cisco Integrated Management Controller)에서 KVM 아이콘을 클릭하고 PC에서 .jnlp 파일을 찾습니다.다음과 같습니다.

viewer.jnlp(14.17.2.100@0@1362683732886)

이 예와 같이 파일은 일반적으로 Cisco UCS의 IP 주소를 포함합니다.이 예에서는 PC가 브라우저의 환경 설정에 따라 My Downloads 폴더에 이러한 파일을 저장합니다.

2. 파일을 찾을 때 파일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 열기를 선택한 다음 기타를 선택합니다.

3. 이렇게 하면 이러한 .jnlp 파일에 대한 Java WebStart.app 파일을 선택할 수 있는 다른 창이 열립니다.

이제 CIMC에서 KVM을 시작할 수 있습니다.

4. 문제가 계속 발생하면 .jnlp 파일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 정보 가져오기를 클릭합니다.

5. 그러면 다른 창이 열립니다.다음으로 열기를 클릭한 다음 기타를 클릭합니다.그런 다음 3단계로 다시 이동합니다.

Windows 2008의 해결 단계

Windows 기반 PC의 경우에도 마찬가지입니다.Java .jnlp 파일은 Java 설치에 포함된 Java Web Start 애플리케이션에서 실행됩니다.

1. Windows 2008에서 시작을 클릭하고 제어판 > Java로 이동합니다.그러면 Java 제어판 창이 열립니다.

2. Java 제어판 상단의 고급 탭을 클릭합니다.

3. Java 플러그인이 활성화되었는지 확인합니다.(필요한 경우 브라우저를 다시 로드합니다.)

4. JNLP File/MIME Association(JNLP 파일/MIME 연결)을 확장하고 Always allow or Prompt user(항상 허용 또는 프롬프트 사용자)가 선택되었는지 확인하려면+를 누릅니다.그렇지 않은 경우 변경 후 브라우저를 다시 로드합니다.

이제 KVM을 실행할 수 있습니다.

참고: Javaws.exe 프로그램을 사용하여 파일을 열 수도 있습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems