目的

このドキュメントでは、RV016ルータで新しいユーザ名とパスワードを設定する方法について説明します。この操作により、ルータのセキュリティが向上します。

該当するデバイス

・ RV016

新しいユーザ名とパスワードの設定

ステップ1:RV016 10/100 16ポートVPNルータで、[Setup] > [Password]を選択します。

ステップ2：デバイスへの最初のアクセスに使用した既存のパスワードを[Old Password]フィールドに入力します。

ステップ3:[New Username]フィールドと[Confirm New Username]フィールドの両方に目的のユーザ名を入力します。

ステップ4:[New Password]フィールドと[Confirm New Password]フィールドの両方に目的のパスワードを入力します。

ステップ5:[Maximum Password Complexity]チェックボックスをオンにして、パスワードを完全な強度にする必要があります。

ステップ6:[Change the password after _____ Days]をクリックして、指定した日数の間にパスワードが変更されていることを確認します。デフォルト値は 180 です。

ステップ7:[Save]をクリックします。