内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

WPAN ファームウェアのアップグレード手順

IOS/CGOS CGR イメージ内に統合された WPAN ファームウェア イメージからアップグレードする

非統合スタンドアロン WPAN ファームウェア イメージからアップグレードする

CGOS で WPAN ファームウェアを 3.7 から 5.0 にアップグレードする

CGOS で WPAN ファームウェアを 5.0 から 3.7 にアップグレードする

概要

このドキュメントでは、Cisco 1000 シリーズ Connected Grid ルータ（CGR）上のワイヤレス パーソナル エリア ネットワーク（WPAN）モジュールをアップグレードする手順について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- CGM-WPAN-FSK-NA

- CGR-1120

- CGR-1240

- IOS および CG-OS

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

WPAN ファームウェアのアップグレード手順

WPAN ファームウェアのアップグレードには、次の 2 通りの方法があります。

1. IOS/CGOS CGRイメージに統合されたWPANファームウェアイメージからアップグレードします。

2.非統合スタンドアロンWPANファームウェアイメージからアップグレードする。

注： CGR IOSのWPANはWPAN 5.xファームウェアのみをサポートし、WPAN 3.7(c1222r)はサポートしません。CGR CGOS の WPAN は、最新の CG-Mesh ファームウェア ブランチである 5.5.x、5.5.7、またはそれ以降をサポートしています。

IOS/CGOS CGR イメージ内に統合された WPAN ファームウェア イメージからアップグレードする

ステップ 1：リリース ファームウェアをインストールする

IOS の場合

Router (config-if)# install-firmware release

CGOS の場合

Router (config-if)# install firmware release

ステップ 2：WPAN モジュールをリロードする

IOS の場合

Router# hw reload <slot>

CGOS の場合

Router# reload module <module >

ステップ3:WPANハードウェアのバージョンを確認する

この CLI を実行する前に、機能 c1222r が無効になっていることを確認してください。

Router(config)# no feature c1222r      // not necessary if already disabled

IOS の場合

Router #show wpan 3/1 hardware version

firmware version: 5.5.80, apps/bridge, master, 1ca0551, Feb 10 2015

CGOS の場合

Router# show wpan in-hardware version

version: 5.1.8, test/bridge, cg-mesh-5.1.8, dd91722, Sep  5 2012

FND を使用して、IOS CGR のファームウェアをインストールします。

1. WPANファームウェアイメージと統合されたCGR IOSイメージをNMSにアップロードします

2. [Install WPAN module from this bundle]チェックボックスをオンにして、グループ内のルータにイメージをアップロードします。

3.イメージがデバイスに正常に転送されたら、ルータにイメージをインストールします。インストールが正常に完了したら、WPAN モジュールのアップグレードは完了です。

非統合スタンドアロン WPAN ファームウェア イメージからアップグレードする

WPAN を非統合カスタム ファームウェアにアップグレードするには、次の手順に従ってください。

ステップ 1：非統合ファームウェアをインストールする

IOS の場合

Router(config-if)#install firmware

CGOS の場合

Router(config-if)# install-firmware <firmware-filename>

ステップ 2：WPAN モジュールをリロードする

IOS の場合

Router# hw reload <slot>

CGOS の場合

Router# reload module <module >

ステップ3:WPANハードウェアのバージョンを確認する

IOS の場合

Router #show wpan 3/1 hardware version

firmware version: 5.5.80, apps/bridge, master, 1ca0551, Feb 10 2015

CGOS の場合

AST05-CGR# show wpan in-hardware version

version: 5.1.8, test/bridge, cg-mesh-5.1.8, dd91722, Sep  5 2012

FND を使用して、IOS CGR 版 WPAN モジュールにイメージをインストールします。

WPAN イメージは IOS イメージから独立した状態にすることができるため、ルータに直接アップロードしてインストールすることができます。WPAN イメージには現在、RF WPAN カード用と PLC WPAN カード用の 2 タイプがあります。WPAN モジュールでは、一度に 1 つのイメージのアップロードとインストールしか処理されません。

1. WPANファームウェアイメージをネットワーク管理システム(NMS)にアップロードします（すでに説明しています）。

2. NMSから選択したグループのルータにWPANファームウェアイメージ（PLCまたはRF）をアップロードします。

3.イメージがデバイスに正常に転送されたら、ルータにイメージをインストールします。WPAN ファームウェア イメージの場合、インストールされたバージョンとアップロードされたバージョンが同じであっても、インストールされたイメージはそのまま残ります（IOS 統合イメージなどの他のイメージの処理とは異なります）。

CGOS で WPAN ファームウェアを 3.7 から 5.0 にアップグレードする

ステップ1：機能c1222rが有効になっているWPAN 3.7があることを確認します

機能 c1222r が有効であり、WPAN ファームウェアが 3.7（CommModule バージョン 14.58 付き）であることを確認します（セクション「How to determine current WPAN firmware version」を参照してください）。

ステップ 2：WPAN 5.0 リリース ファームウェアをインストールする

Routerr# conf t

Router(config)# interface wpan 4/1

router(config-if)# install firmware release

Note: Firmware upgrade starting... this may take several minutes...

Installed the wpan firmware successfully. Reload the wpan module!!

ステップ 3： 機能 c1222r をオフにする

機能 c1222r（wpan 3.7 用）をオフにする必要があります。これにより、wpan 5.0 が機能を引き継ぐことができます。

Router(config)# no feature c1222r

ステップ 4： WPAN モジュールをリロードする

wpan モジュールをリロードした後、新しいファームウェアが有効になります。

Router(config)# reload module 4

例：ファームウェアを 3.7 から 5.0 へアップグレードする

Router# conf t

Router(config)# feature c1222r

Router(config)# show c1222r info global

Build:

Version                              : 1.1.7.0 May  8 2012 15:02:39

CommModuleVersion                    : 14.58

Router(config)# interface wpan 4/1

Router(config-if)# install firmware release

Note: Firmware upgrade starting... this may take several minutes...

Installed the wpan firmware successfully. Reload the wpan module!!

Router(config-if)#

Router(config-if)# exit

Router(config)# no feature c1222r

Router(config)# reload module 4

Router(config)# show wpan in-hardware version

version: 5.0.75, test/bridge, cg-mesh-5.0.75, 8716ac2, Apr 27 2012

CGOS で WPAN ファームウェアを 5.0 から 3.7 にアップグレードする

ステップ1:WPAN 5.0で機能c1222rが無効になっていることを確認します

機能c1222rが無効で、WPANファームウェアが5.0であることを確認します（「現在のWPANファームウェアバージョンの判別方法」セクションを参照）。

ステップ 2： 3.7 ファームウェアをインストールする

Config t

Int WPAN 4/1

install firmware <>

ステップ 3：機能 c1222r をオンにする

wpan 3.7 を有効にするには、機能 c1222r をオンにする必要があります。

ステップ 4： WPAN モジュールをリロードする

wpan モジュールをリロードした後、新しいファームウェアが有効になります。

例：ファームウェアを 5.0 から 3.7 へアップグレードする

router# show wpan in-hardware version

version: 5.1.8, test/bridge, cg-mesh-5.1.8, dd91722, Sep  5 2012

router# conf t

router(config)# interface wpan 4/1

router(config-if)# install firmware to_3_7F

Note: Firmware upgrade starting... this may take several minutes...

Installed the wpan firmware successfully. Reload the wpan module!!

2012 Oct 16 10:01:55 router %$ VDC-1 %$ %USER-1-SYSTEM_MSG: Exiting - cm-upg.bin

router(config-if)# exit

router(config)# feature c1222rF

router(config)# reload module 4

reloading module 4 ...

2012 Oct 16 10:03:19 router %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-PFM_MODULE_RESET: Manual restart of Module 4 from Command Line Interface

router(config)# 2012 Oct 16 10:03:42 router %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: act2l_db_read(): Slot 4 - Quack  - act2l

2012 Oct 16 10:03:46 router %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: act2l_authenticate_module(): Quack chip OK for development  - act2l

2012 Oct 16 10:03:46 router %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-MOD_DETECT: Module 4 detected (Serial number ) Module-Type Connected Grid Module - IEEE 802.15.4e/g WPAN 900 MHz Model CALABRIA

2012 Oct 16 10:03:46 router %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-MOD_PWRUP: Module 4 powered up (Serial number )

2012 Oct 16 10:03:57 router %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: act2l_db_read(): Slot 4 - Quack  - act2l

2012 Oct 16 10:04:01 router %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: act2l_authenticate_module(): Quack chip OK for development  - act2l

2012 Oct 16 10:04:15 router %$ VDC-1 %$ %C1222R-1-ITRON_SDK_LOG_ALERT: Configuration file not found. Using defaults.

router(config)# show c1222r info global | grep -i version

Version                              : 1.2.2.0 Oct 15 2012 16:45:36

CommModuleVersion                    : 14.73