Introduzione

Il multicast è una tecnologia creata per preservare la larghezza di banda. Viene in genere utilizzato per trasmettere pacchetti di dati da un host a più host. Per consentire a un router di distribuire multicast da una delle porte con IPv6, viene utilizzato un protocollo denominato MLD (Multicast Listener Discovery). Gli host inviano un messaggio di join MLD per ottenere un flusso multicast. Quando un router riceve un messaggio di join MLD su una delle proprie interfacce, sa che alcuni host sono interessati a unirsi a un flusso multicast e lo invia. Nei primi switch, il traffico multicast è stato inoltrato su tutte le porte, anche se solo un host doveva riceverlo. Lo snooping MLD è stato sviluppato per limitare il traffico multicast solo agli host richiedenti.

Quando lo snooping MLD è abilitato, lo switch rileva i messaggi MLD scambiati tra il router Ipv6 e gli host multicast collegati alle interfacce. Mantiene quindi una tabella che inoltra il traffico multicast Ipv6 alle porte che devono riceverle.

Le seguenti configurazioni sono prerequisiti per la configurazione di MLD:

1. Configurare la VLAN (Virtual Local Area Network) sullo switch dalla CLI. Per istruzioni, fare clic qui.

2. Abilitare Bridge Multicast Filtering dalla CLI. Per istruzioni, fare clic qui.

Nota: Il protocollo IGMP (Internet Group Management Protocol) esegue una funzione simile al protocollo MLD, ma per l'IPv4, che è attualmente il protocollo Internet più utilizzato. La maggior parte delle apparecchiature è preconfigurata per IPv4. Per informazioni su come configurare le impostazioni dello snooping IGMP sullo switch dalla CLI, fare clic qui

per informazioni su come configurare lo snooping MLD o IGMP su uno switch con interfaccia grafica (GUI), fare clic qui.

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni MLD su uno switch dall'interfaccia della riga di comando (CLI).

Dispositivi interessati

- Serie Sx300

- Serie Sx350

- Serie SG350X

- Serie Sx500

- Serie Sx550X

Versione del software

- 1.4.8.06 — Sx300, Sx500

- 2.3.5.63: Sx350, SG350X, Sx550X

Configurazione delle impostazioni dello snooping MLD

Configura impostazioni MLD globali

Passaggio 1. Accedere alla console dello switch. Il nome utente e la password predefiniti sono cisco/cisco. Se sono stati configurati un nuovo nome utente o password, immettere queste credenziali.

Nota: per informazioni su come accedere alla CLI di uno switch per PMI tramite SSH o Telnet, fare clic qui.

Nota: i comandi possono variare a seconda del modello di switch in uso. Nell'esempio, è possibile accedere allo switch SG350X in modalità Telnet.

Passaggio 2. In modalità di esecuzione privilegiata dello switch, accedere alla modalità di configurazione globale immettendo quanto segue:

SG350X#configure

Passaggio 3. Per abilitare lo snooping MLD sullo switch a livello globale, immettere quanto segue:

SG350X(config)#ipv6mld snooping

Passaggio 4. (Facoltativo) Per abilitare a livello globale MLD snooping querier, immettere quanto segue:

SG350X(config)#ipv6 mld snooping querier

A questo punto, le impostazioni globali dello snooping MLD sullo switch sono state configurate correttamente.

Configurazione delle impostazioni dello snooping MLD su una VLAN

Passaggio 1. Per abilitare lo snooping MLD su una VLAN specifica, immettere quanto segue:

SG350X(config)#ipv6 mld snooping vlan [id-vlan]

- vlan-id: per specificare il valore dell'ID VLAN. La gamma va da uno a 4094.

Nota: In questo scenario, vengono configurate le impostazioni dello snooping MLD per la VLAN 20.

Passaggio 2. (Facoltativo) Per consentire al router multicast di conoscere automaticamente le porte connesse, immettere quanto segue:

SG350X(config)#ipv6 mld snooping vlan [id-vlan] router informazioni su pim-dvmrp

Passaggio 3. (Facoltativo) Per abilitare lo snooping MLD nell'elaborazione del congedo immediato su una VLAN, immettere quanto segue:

SG350X(config)#ipv6 mld snooping vlan [vlan-id] congedo immediato

Passaggio 4. In modalità di configurazione globale, accedere al contesto di configurazione dell'interfaccia VLAN immettendo quanto segue:

SG350X(config)#interface [vlan-id]

Passaggio 5. Per configurare il contatore di query dell'ultimo membro MLD, immettere quanto segue:

SG350X(config-if)#ipv6 mld ultimo-membro-query-count [count]

- conteggio - il numero di volte in cui le query specifiche del gruppo o dell'origine del gruppo vengono inviate alla ricezione di un messaggio che indica un congedo. La gamma va da uno a sette.

Nota: In questo esempio, l'ultimo contatore di query membro è impostato su 3.

Passaggio 6. Per tornare in modalità di configurazione globale, immettere il comando exit:

SG350X(config)#exit

Passaggio 7. Per abilitare il querier dello snooping MLD su una VLAN specifica, immettere quanto segue:

SG350X(config)#ipv6 mld snooping vlan [vlan-id] querier

Passaggio 8. Per abilitare il meccanismo di selezione del querier MLD di un querier di snooping MLD su una VLAN specifica, immettere quanto segue:

SG350X(config)#ipv6 mld snooping vlan [vlan-id] scelta del query

Passaggio 9. Per configurare la versione MLD di un query sullo snooping MLD su una VLAN specifica, immettere quanto segue:

SG350X(config)#ipv6 mld snooping vlan [vlan-id] versione query [1] | 2]

Nota: nell'esempio viene utilizzata la versione 2.

Passaggio 10. Per tornare in modalità di esecuzione privilegiata, immettere il comando exit:

SG350X(config)#exit

A questo punto, le impostazioni dello snooping MLD sullo switch sono state configurate correttamente dalla CLI.

Visualizzazione delle impostazioni di snooping MLD su una VLAN

Passaggio 1. Per visualizzare la configurazione dello snooping MLD per una VLAN specifica, immettere quanto segue:

SG350X#show ipv6mld snooping interface [id-vlan]

Nota: Nell'esempio, vengono visualizzate le impostazioni dello snooping MLD per la VLAN 20.

Passaggio 2. (Facoltativo) In modalità di esecuzione privilegiata dello switch, salvare le impostazioni configurate nel file della configurazione di avvio immettendo quanto segue:

SG350X#copy running-config startup-config

Passaggio 3. (Facoltativo) Premere Y per Yes (Sì) o N per No sulla tastiera quando compare il prompt Overwrite file [startup-config]... (Sovrascrivi file (configurazione di avvio)).

A questo punto, le impostazioni MLD sono visualizzate su una VLAN sullo switch dalla CLI.