Obiettivo

Statistiche di sistema è un record che contiene informazioni sul nome, lo stato e il traffico di rete delle connessioni cablate e wireless di un dispositivo di rete. Questo documento spiega come visualizzare le statistiche di sistema su RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN Router.

Dispositivi interessati

· RV016

RV042

RV042G

RV082

Versione del software

· v4.2.1.02

Visualizza statistiche di sistema

Passaggio 1. Accedere alla configurazione dell'utility del router e scegliere Log > Statistiche di sistema. Viene visualizzata la pagina Statistiche di sistema:

Vengono visualizzate le statistiche per ogni interfaccia, ad esempio LAN, WAN1, WAN2 o DMZ.

Vengono visualizzati i campi riportati di seguito.

· Nome dispositivo - ID porta utilizzato dall'interfaccia.

· Stato: stato della porta nell'interfaccia. I valori possibili sono Connected (Connesso), Disconnected (Disconnesso), Enabled (Abilitato) o Disabled (Disabilitato).

· Indirizzo IP: indirizzo IP dell'interfaccia.

· Indirizzo MAC: indirizzo MAC del dispositivo collegato all'interfaccia.

· Subnet mask: subnet mask utilizzata dal dispositivo connesso.

· Gateway predefinito: il gateway predefinito utilizzato dal dispositivo connesso.

· DNS - Server DNS per la risoluzione dei nomi DNS.

· Pacchetti ricevuti: numero di pacchetti ricevuti tramite l'interfaccia specifica.

· Pacchetti inviati: numero di pacchetti inviati tramite l'interfaccia specifica.

· Pacchetti totali - Numero totale di pacchetti inviati e ricevuti tramite l'interfaccia specifica

· Byte ricevuti: numero di byte ricevuti tramite l'interfaccia specifica.

· Byte inviati: numero di byte inviati tramite l'interfaccia specifica.

· Byte totali: numero totale di byte inviati e ricevuti tramite l'interfaccia specifica.

· Pacchetti errati ricevuti: numero di pacchetti errati ricevuti tramite l'interfaccia specifica.

· Pacchetti ignorati ricevuti: numero di pacchetti ricevuti che sono stati ignorati.

Passaggio 2. (Facoltativo) Per aggiornare i dati, fare clic su Aggiorna.