Obiettivo

La finestra Time (Tempo) visualizza le impostazioni di tempo dei router VPN. Se l'ora è impostata correttamente, l'amministratore di rete può eseguire una ricerca accurata nel registro eventi di sistema per identificare i problemi. L'orologio di sistema può essere impostato in due modi: manuale e automatico (sincronizzato con l'utilizzo di un server locale). Quando il dispositivo utilizza un server locale, riceve gli aggiornamenti dell'ora a intervalli preimpostati.

L'obiettivo di questo documento è mostrare come configurare le impostazioni di tempo sui router VPN RV016, RV042, RV042G e RV082.

Dispositivi interessati

RV016

RV042

RV042G

RV082

Versione del software

· v4.2.1.02

Impostazione ora

Impostazione automatica dell'ora

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione del router e scegliere Imposta > Ora. Viene visualizzata la pagina Ora:

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione Imposta automaticamente l'ora locale utilizzando il protocollo NTP (Network Time Protocol) per consentire al router di ricevere automaticamente le impostazioni dell'ora da un server NTP configurato.

Passaggio 3. Dall'elenco a discesa Fuso orario, scegliere il fuso orario appropriato. Il fuso orario predefinito è Pacifico (USA e Canada) (GMT-08.00).

Passaggio 4. (Facoltativo) Per impostare la programmazione dell'ora legale, selezionare la casella di controllo Abilitato nel campo Ora legale.

Nota: Se non si tratta dell'impostazione desiderata, andare al passaggio 7.

Passaggio 5. Nel campo Data inizio, inserire il mese e il giorno in cui ha inizio l'ora legale nel formato mm.gg.

Passaggio 6. Nel campo Data fine, inserire il mese e il giorno in cui termina l'ora legale in formato mm.gg.

Passaggio 7. Immettere un indirizzo IP o un URL per il server NTP.  L'URL predefinito è time.nist.gov.

Passaggio 8. Fare clic su Save per salvare le impostazioni.

Impostazione manuale del tempo

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione del router e scegliere Imposta > Ora. Viene visualizzata la pagina Ora:

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione Imposta l'ora locale manualmente per immettere l'ora manualmente.

Passaggio 3. Immettere manualmente la data nel formato yyyy.mm.dd.

Passaggio 4. Inserire l'ora manualmente nel formato hh:mm:ss.

Passaggio 5. Fare clic su Save per salvare le impostazioni.