Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Procedura

Introduzione

Questo documento descrive il metodo di ripristino della directory principale di Linux per recuperare la password della shell.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Evolved Programmable Network Manager (EPNM)

- Accesso alla macchina virtuale contenente l'applicazione EPNM

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Software EPNM versione 5.0

- Immagine CentOS-7-x86_64-DVD-2009.iso

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Procedura

Nota: Questo processo richiede più volte il riavvio di una macchina virtuale. È consigliabile eseguire questo processo in un intervallo di manutenzione pianificato.

Passaggio 1. Scegliere l'immagine CentOS-7-x86_64-DVD-2009.iso per avviare il computer.

Passaggio 2. Una volta avviato, scegliere l'opzione di risoluzione dei problemi dal menu, quindi scegliere Rescue a CentOS system.

Passaggio 3. Scegliere le opzioni predefinite per lingua/tastiera e non scegliere l'opzione di rete.

Passaggio 4. Viene visualizzato questo messaggio:

The rescue environment now attempts to find your Linux installation and mount it under the directory: /mnt/sysimage. You can then make any changes required to your system.

Choose '1' to process with this step. You can choose to mount your file systems read-only instead of read-write by choosing '2'.

If for some reason this process does not work choose '3' to skip directly to a shell.

Scegli Continue sullo schermo, come illustrato nell'immagine.

Passaggio 5. Una volta individuata l'installazione corrente, viene eseguito il mount su /mnt/sysimage e si passa al prompt dei comandi.

Passaggio 6. Cambiare la radice nel percorso di installazione IP con questo comando:

# chroot /mnt/sysimage

Passaggio 7. Spostare il /storedconfig/rootpatchpw con questo comando:

#mv /storedconfig/rootpatchpw /root/

Passaggio 8. Tipo exit e fare clic sul pulsante Enter chiave.

Passaggio 9. Digitare quindi il reboot come mostrato nell'immagine.

Passaggio 10. Una volta riavviato il sistema, selezionare Troubleshooting e questa volta selezionare Boot from local drive quindi avvia l'applicazione EPNM.

Nota: Se si torna al menu CentOS, selezionare Boot from local drive e riprovare.

Una volta che EPNM è di nuovo operativo, è possibile utilizzare shell e richiede di impostare la password della shell.