Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit un problème rencontré lorsqu'un extendeur de fabric Gigabit Ethernet de la gamme Cisco Nexus 2000 (N2K-C2248TP-E-1GE FEX) ne se connecte pas au routeur de la gamme Nexus 7000 et fournit une solution possible au problème.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître l'interface de ligne de commande du système d'exploitation Cisco Nexus (NX-OS).

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Tout routeur de la gamme Nexus 7000

- FEX N2K-C2248TP-E-1GE

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problème

Un FEX N2K-C2248TP-E-1GE ne se connecte pas au routeur de la gamme Nexus 7000 et l'état du Fabric Extender (FEX) apparaît comme téléchargement d'image :

N7K# show fex 100 detail

FEX: 100 Description: FEX100   state: Image Download

FEX version: 5.1(3)N2(1b) [Switch version: 5.1(5)]

FEX Interim version: 5.1(3)N2(1b)

Switch Interim version: 5.1(5)

Module Sw Gen: 21  [Switch Sw Gen: 21]

pinning-mode: static    Max-links: 1

Fabric port for control traffic: Eth2/29

Fabric interface state:

Po30 - Interface Up. State: Active

Eth2/21 - Interface Up. State: Active

Eth2/29 - Interface Up. State: Active

Fex Port        State  Fabric Port  Primary Fabric

Logs:

08/07/2013 13:01:06.88746: Module Offline

08/07/2013 13:01:06.100565: Deleting route to FEX

08/07/2013 13:01:06.105191: Module disconnected

08/07/2013 13:01:06.109943: Offlining Module

08/07/2013 13:01:40.190901: Module register received

08/07/2013 13:01:40.192222: Registration response sent

08/07/2013 13:01:40.192512: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:01:44.210316: Module register received

08/07/2013 13:01:44.211137: Registration response sent

08/07/2013 13:01:44.211344: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:01:50.230455: Module register received

08/07/2013 13:01:50.231267: Registration response sent

08/07/2013 13:01:50.231467: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:01:58.486741: Module register received

08/07/2013 13:01:58.487977: Registration response sent

08/07/2013 13:01:58.488188: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:02:08.731982: Module register received

08/07/2013 13:02:08.732792: Registration response sent

08/07/2013 13:02:08.732990: Requesting satellite to download image

08/07/2013 13:02:20.830203: Module register received

08/07/2013 13:02:20.831182: Registration response sent

08/07/2013 13:02:20.831383: Requesting satellite to download image

Si vous exécutez un fichier de débogage, vous recevez également ces erreurs :

Debug fex error: output

2013 Aug  6 18:04:22.931029 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:27.000098 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:27.000130 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:33.275629 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:33.275662 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:41.550785 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:41.550817 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

2013 Aug  6 18:04:51.794688 fex: Cardinfo: Unknown card id to get (149)

2013 Aug  6 18:04:51.794720 fex: Reg resp: Failed to get card info for swcardid 149

Solution

Le FEX N2K-2248TP-E n'est pas pris en charge sur les routeurs de la gamme Nexus 7000 avant la version 6.1(1) de NX-OS. La solution à ce problème est de mettre à niveau vers NX-OS version 6.1(1) ou ultérieure. Une fois la mise à niveau terminée, les FEX seront mis en ligne.

Le troisième tableau de la fiche technique des extenseurs de fabric Cisco Nexus 2000 décrit la version minimale de code requise pour le N2K-2248TP-E.