Objectif

La fenêtre Heure affiche les paramètres d'heure des routeurs VPN. Si l'heure est définie correctement, l'administrateur réseau peut effectuer une recherche précise dans le journal système pour identifier les problèmes. L'horloge système peut être définie de deux manières différentes : manuellement et automatiquement (synchronisé avec l'utilisation d'un serveur local). Lorsque le périphérique utilise un serveur local, il reçoit des mises à jour à intervalles prédéfinis.

L'objectif de ce document est de montrer comment configurer les paramètres de temps sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082.

Périphériques pertinents

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Version du logiciel

•v 4.2.1.02

Configuration temporelle

Configuration automatique de l'heure

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du routeur et choisissez Setup > Time. La page Heure s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option Définir l'heure locale à l'aide du protocole NTP (Network Time Protocol) automatiquement pour permettre au routeur de recevoir automatiquement les paramètres d'heure à partir d'un serveur NTP configuré.

Étape 3. Dans la liste déroulante Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire approprié. Le fuseau horaire par défaut est Pacific Time (US & Canada) (GMT-08:00).

Étape 4. (Facultatif) Pour configurer le programme DST (Daylight Saving Time), cochez la case Enabled dans le champ Daylight Savings Time.

Note: Si ce paramètre n'est pas souhaité, passez à l'étape 7.

Étape 5. Dans le champ Date de début, saisissez le mois et le jour de début de l'heure d'été au format mm.dd.

Étape 6. Dans le champ Date de fin, saisissez le mois et le jour de fin de l'heure d'été au format mm.dd.

Étape 7. Entrez une adresse IP ou une URL pour le serveur NTP.  L'URL par défaut est time.nist.gov.

Étape 8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.

Configuration de l'heure manuelle

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du routeur et choisissez Setup > Time. La page Heure s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option Définir l'heure locale manuellement pour entrer l'heure manuellement.

Étape 3. Entrez la date manuellement au format yyyy.mm.dd.

Étape 4. Saisissez l'heure manuellement au format hh:mm:ss.

Étape 5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.