Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Châssis

Présentation du logement du châssis

Informations connexes

Introduction

Ce document présente l'architecture matérielle des routeurs Internet de la gamme Cisco 12000.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur le matériel suivant :

- Routeur Internet de la gamme Cisco 12000

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Châssis

Les routeurs Internet de la gamme Cisco 12000 sont disponibles dans les configurations suivantes :

Routeurs Internet de la gamme Cisco 12000

Capacité de commutation

Emplacements

Configuration

Routeurs Internet 10 Gbit/s

Cisco 12416

320 Gbit/s

16

Rack complet

Cisco 12410

200 Gbit/s

10

Demi-rack

Cisco 12406

120 Gbit/s

6

Rack du quart

Cisco 12404

80 Gbit/s

4

Huitième rack

Routeurs Internet 2,5 Gbit/s

Cisco 12016

80 Gbit/s (extensible*)

16

Rack complet

Cisco 12012

60 Gbit/s

12

Rack complet

Cisco 12008

40 Gbit/s

8

Troisième rack

* Le Cisco 12016 peut être mis à niveau vers un Cisco 12416 à l'aide d'un kit de mise à niveau de matrice de commutation.

Présentation du logement du châssis

Les logements 0 à 15 sont destinés aux cartes de ligne (LC) (tous les châssis ne prennent pas en charge 16 LC). Le processeur de routage Gigabit (GRP) peut être installé dans n'importe lequel de ces logements. Sur le routeur Cisco 12012, Cisco recommande l'utilisation des logements 0 et 11 pour le GRP, car ces logements ne refroidissent pas aussi bien et le GRP dissipe moins de chaleur que les autres LC. Les modèles 12016 et 12416 sont identiques. La seule différence est la carte CSC (clock and Scheduler card) et les cartes SFC (Switch Fabric Card). Le 12016 utilise le GSR16/80-CSC et le GSR16/80-SFC, tandis que le 12416 utilise le GSR16/320-CSC et le GSR16/320-SFC. Si vous avez un 12016 et voulez le mettre à niveau vers un 12416, il vous suffit de remplacer les GSR16/80-CSC et GSR16/80-SFC par les nouveaux GSR16/320-CSC et GSR16/320-SFC.

Les cartes d'alarme sont intégrées aux cartes CSC pour le 12008. Tous les autres châssis sont équipés de cartes d'alarme séparées. Ce tableau fournit les numéros de logement et les cartes de ligne correspondantes pour tous les châssis :

Numéro d'emplacement :

Carte de ligne

0-15

LC/GRP

16

CSC0

17

CSC1

18

SFC0

19

SFC1

20

SFC2

Ce tableau fournit des informations spécifiques au châssis :

Routeur

Numéro d'emplacement :

Carte de ligne

12008

24

Alimentation A1 (supérieure)

26

Alimentation B1 (inférieure)

12012 - Notes :

- La carte d'alarme ne s'affiche pas séparément.

- Utilisez les logements 0 et 11 pour le GRP, car ces logements ne refroidissent pas aussi bien et le GRP émet moins de chaleur que les autres LC.

24

Alimentation 1 (A1)

25

Alimentation 2 (A2)

26

Alimentation 3 (B1)

27

Alimentation 4 (B2)

28

Module de ventilation et de ventilation supérieur

29

Module de ventilation et de ventilation inférieur

12016 et 12416

24

Carte d'alarme supérieure

25

Carte d'alarme inférieure

26

Non utilisé

27

Tableau de bord

28

Module de ventilation et de ventilation supérieur

29

Module de ventilation et de ventilation inférieur

12406

24

Alimentation 1 + module d'alarme

25

Module d'alimentation 2 + module d'alarme

28

Module de soufflerie (ventilateur supérieur)

29

Module de soufflerie (ventilateur inférieur)

12410
Remarque : Sur ce châssis, il existe cinq SFC spécifiques.

21

SFC3

22

SFC4

24

Alimentation 1 + module d'alarme

25

Module d'alimentation 2 + module d'alarme

28

Module de soufflerie (ventilateur supérieur)

29

Module de soufflerie (ventilateur inférieur)

Informations connexes

- Architecture de routeur Internet de la gamme Cisco 12000 - Fabric de commutation

- Architecture de routeur Internet de la gamme Cisco 12000 - Conception de cartes de ligne

- Architecture de routeur Internet de la gamme Cisco 12000 - Détails de la mémoire

- Architecture de routeur Internet de la gamme Cisco 12000 - Bus de maintenance, blocs d'alimentation et soufflantes et cartes d'alarme

- Architecture de routeur Internet de la gamme Cisco 12000 - Présentation logicielle

- Architecture de routeur Internet de la gamme Cisco 12000 - Commutation de paquets

- Présentation de Cisco Express Forwarding (CEF)

- Support et documentation techniques - Cisco Systems