Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Théorie générale

Remarques importantes

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Commandes show

Exemple de sortie de la commande show

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document propose des exemples de configurations pour le protocole InterSwitch Link (ISL) et pour la jonction IEEE 802.1Q entre un commutateur Cisco Catalyst 5500 et un commutateur Catalyst 3500XL. Le document affiche les résultats de chaque commande au moment où vous émettez la commande. Vous pouvez utiliser l'un de ces commutateurs dans les scénarios de ce document pour obtenir les mêmes résultats :

- Commutateurs des gammes Catalyst 4500/4000 et 6500/6000 qui exécutent Catalyst OS (CatOS)

- Autres membres de la gamme Catalyst 5500/5000

- Tous les commutateurs de configuration fixe de couche 2 Catalyst

Les commutateurs de configuration fixe de couche 2 Catalyst incluent les modèles 2900/3500XL, 2940, 2950/2955 et 2970.

Avant de continuer avec ce document, référez-vous à Prise en charge des protocoles de jonction VLAN .

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Pour créer les exemples de ce document, ces commutateurs ont été utilisés dans un environnement de travaux pratiques avec des configurations effacées :

- Commutateur Catalyst 3524XL qui exécute le logiciel Cisco IOS® Version 12.0(5)WC7

- Commutateur Catalyst 5500 qui exécute le logiciel CatOS 6.4(2)

Les configurations dans ce document ont été mises en application dans un environnement de laboratoire isolé. Assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute configuration ou commande sur votre réseau. Les configurations de tous les périphériques ont été effacées avec la commande clear config all sur le commutateur Catalyst 5500 et la commande write erase sur le commutateur Catalyst 3524XL pour garantir une configuration par défaut.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Théorie générale

L'agrégation est une manière de porter un trafic de plusieurs VLAN à travers un lien point à point entre deux périphériques. Voici deux façons d'implémenter l'agrégation Ethernet :

- ISL, un protocole propriétaire de Cisco

- Norme IEEE 802.1Q

Ce document crée une agrégation qui transporte le trafic de deux VLAN sur une liaison unique entre un commutateur Catalyst 3500 et un commutateur Catalyst 5500. Les informations sur le routage entre les deux VLAN ne sont pas comprises dans ce document.

Remarques importantes

Pour les commutateurs Catalyst 2940/2950/2955/2970

Les commutateurs des gammes Catalyst 2940 et 2950/2955 prennent uniquement en charge l'agrégation 802.1Q. Ces commutateurs ne prennent pas en charge l’agrégation ISL.

Les commutateurs de la gamme Catalyst 2970 prennent en charge l'agrégation ISL et 802.1Q.

Pour les commutateurs Catalyst 2900XL/3500XL

Les commutateurs Catalyst 2900XL/3500XL ne prennent pas en charge le protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol). Utilisez l'option nonegotiate pour la commande switchport trunk de l'autre côté de la liaison agrégée. L'utilisation de l'option nonegotiate empêche la réception des trames DTP de l'homologue que le commutateur XL ne peut pas traiter.

Remarque : Sur un commutateur Catalyst 2900XL 4 Mo de DRAM, la prise en charge de l'agrégation est assurée uniquement par les modules compatibles d'agrégation suivants :

- WS-X2914-XL-V

- WS-X2922-XL-V

- WS-X2924-XL-V

- WS-X2931-XL

- WS-X2932-XL

Reportez-vous à ce tableau pour obtenir la liste actuelle des modèles de commutateur prenant en charge l’agrégation :

Modèles de commutateurs

Version minimale du logiciel Cisco IOS nécessaire pour l’agrégation ISL

Version minimale du logiciel Cisco IOS nécessaire pour l'agrégation 802.1Q

Version actuelle du logiciel Cisco IOS nécessaire pour l'agrégation (ISL/802.1Q)

WS-C2916M-XL (commutateur 4 Mo)

Logiciel Cisco IOS Version 11.2(8)SA4, Enterprise Edition

Logiciel Cisco IOS Version 11.2(8)SA5, Édition originale

Logiciel Cisco IOS Version 11.2(8.6)SA6, édition d'origine

WS-C2912-XL WS-C2924-XL WS-C2924C-XL WS-C2924M-XL WS-C2912MF-XL

Logiciel Cisco IOS Version 11.2(8)SA4, Enterprise Edition

Logiciel Cisco IOS Version 11.2(8)SA5, Édition originale

Logiciel Cisco IOS Version 12.0(5)WC(1) ou ultérieure

WS-C2924M-XL-DC

Logiciel Cisco IOS Version 12.0(5)XU

Logiciel Cisco IOS Version 12.0(5)XU

Logiciel Cisco IOS Version 12.0(5)WC(1) ou ultérieure

WS-C3508G-XL WS-C3512-XL WS-C3524-XL

Logiciel Cisco IOS Version 11.2(8)SA4, Enterprise Edition

Logiciel Cisco IOS Version 11.2(8)SA5, Édition originale

Logiciel Cisco IOS Version 12.0(5)WC(1) ou ultérieure

WS-C3548-XL

Logiciel Cisco IOS Version 12.0(5)XP, Enterprise Edition

Logiciel Cisco IOS Version 12.0(5)XP, Enterprise Edition

Logiciel Cisco IOS Version 12.0(5)WC(1) ou ultérieure

WS-C3524-PWR-XL WS-C3524-PWR-XL

Logiciel Cisco IOS Version 12.0(5)XU

Logiciel Cisco IOS Version 12.0(5)XU

Logiciel Cisco IOS Version 12.0(5)WC(1) ou ultérieure

WS-C2940-8TF-S WS-C2940-8TT-S

Aucune prise en charge d'ISL

Logiciel Cisco IOS Version 12.1(13)AY

Logiciel Cisco IOS Version 12.1(13)AY ou ultérieure pour 802.1Q Pas de prise en charge pour ISL

WS-C2950-12 WS-C2950-24 WS-C2950C-24 WS-C2950T-24 WS-C2955T-12 WS-C2955C-12 WS-C2 955S-12

Aucune prise en charge d'ISL

Logiciel Cisco IOS Version 12.0(5)WC(1)

Logiciel Cisco IOS Version 12.0(5)WC(1) ou ultérieure pour 802.1Q Aucune prise en charge pour ISL

WS-C2970G-24T-E

Logiciel Cisco IOS Version 12.1(11)AX

Logiciel Cisco IOS Version 12.1(11)AX

Logiciel Cisco IOS Version 12.1(11)AX ou ultérieure

Remarque : Dans ce tableau, seul WS-C2916M-XL est un commutateur DRAM de 4 Mo. Tous les autres commutateurs de la liste sont des commutateurs DRAM de 8 Mo. Afin de déterminer si votre commutateur possède 4 Mo ou 8 Mo de DRAM, émettez la commande show version au niveau de l'utilisateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Comment déterminer la quantité de mémoire du commutateur à l'aide de l'interface de ligne de commande de Mise à niveau du logiciel dans les commutateurs Catalyst 2900XL et 3500XL à l'aide de l'interface de ligne de commande.

Pour les commutateurs Catalyst 4500/4000, 5500/5000 et 6500/6000

- La gamme Catalyst 4500/4000, qui inclut les commutateurs Catalyst 2948G et Catalyst 2980G, prend uniquement en charge l'agrégation 802.1Q. La série ne prend pas en charge l'agrégation ISL.

- Tout port Ethernet d'un commutateur de la gamme Catalyst 6500/6000 prend en charge l'encapsulation 802.1Q ou ISL.

- Les ports de liaison Catalyst 5500/5000 prennent en charge l'encapsulation ISL uniquement ou ISL ou 802.1Q. Ce scénario de support dépend du module. Exécutez la commande show port ability pour déterminer la prise en charge. Le résultat de la commande indique explicitement la capacité d’agrégation. Voici un exemple :

cat5509 show port capabilities 3

Model                    WS-X5234

Port                     3/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

!--- This port supports both 802.1Q and ISL.

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  3/1-2,3/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(1q4t)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  yes

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

- Assurez-vous que les modes d’agrégation correspondent sur la liaison agrégée. Si vous avez configuré un côté de la liaison en tant que liaison ISL, configurez l'autre côté de la liaison en tant qu'ISL. De même, si vous avez configuré un côté de la liaison en tant que 802.1Q, configurez l'autre côté de la liaison en tant que 802.1Q.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement) pour en savoir plus sur les commandes figurant dans le présent document.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations de commutateurs suivantes :

- Catalyst 3524XL

- Catalyst 5500

Ce document applique cette configuration aux commutateurs :

- Définissez les modes VTP (VLAN Trunk Protocol) sur les commutateurs.

- Ajoutez un second VLAN, VLAN 2, sur les commutateurs.

Remarque : vous ajoutez des ports sur ces VLAN.

- Activez l’agrégation à l’aide d’ISL ou de 802.1Q sur la liaison Fast Ethernet qui interconnecte les commutateurs.

Cela permet à l’agrégation de transporter le trafic pour tous les VLAN.

- Activez Spanning Tree PortFast sur les ports, où les stations de travail sont connectées.

Selon la topologie, vous activez le protocole Spanning Tree PortFast sur les ports 3/2 et 3/3 sur le Catalyst 5500 et sur les ports FastEthernet0/2 et FastEthernet0/3 sur le commutateur Catalyst 3524XL.

Cette procédure fournit les commandes nécessaires à la configuration de l’agrégation. Chaque étape inclut le logiciel Cisco IOS et les commandes CatOS. Basez votre choix de commande sur le logiciel qui s'exécute sur le commutateur.

1. Configurez VTP sur les deux commutateurs.

Dans cet exemple, vous configurez le mode VTP comme transparent. Vous pouvez également configurer les commutateurs en tant que client ou serveur. Pour plus d'informations, référez-vous à Création et maintenance de VLAN.

- Logiciel Cisco IOS

IOSSwitch#vlan database

3524xl(vlan)#vtp transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

- CatOS

CatOSSwitch> (enable) set vtp mode transparent

VTP domain modified

2. Créez les VLAN supplémentaires.

Vous devez effectuer cette étape sur les deux commutateurs si le mode VTP est transparent, comme dans l'exemple. Sinon, vous devez uniquement définir les VLAN supplémentaires sur le commutateur de serveur VTP.

- Logiciel Cisco IOS

IOSSwitch(vlan)#vlan 2

VLAN 2 added:

Name: VLAN0002

IOSSwitch(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

- CatOS

CatOSSwitch(enable) set vlan 2

VTP advertisements transmitting temporarily stopped,

and will resume after the command finishes.

Vlan 2 configuration successful

3. Affectez certains ports aux VLAN et, en même temps, activez PortFast sur ces ports si nécessaire.

- Logiciel Cisco IOS

IOSSwitch(config)#interface fastethernet 0/2

IOSSwitch(config-if)#switchport access vlan 2

IOSSwitch(config-if)#spanning-tree portfast

%Warning: portfast enabled on FastEthernet0/2.

!--- Usually, you need to enable PortFast on ports that connect !--- to a single host. When you have enabled PortFast, !--- hubs, concentrators, switches, and bridges that connect to this !--- interface can cause temporary spanning tree loops. !--- Use PortFast with CAUTION.

IOSSwitch(config-if)#exit

- CatOS

CatOSSwitch> (enable) set vlan 2 3/2

Vlan 2 configuration successful

VLAN 2 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN Mod/Ports

---- -----------------------

2     3/2

CatOSSwitch> (enable) set spantree portfast 3/2 enable

4. Activez l’agrégation sur le port.

- Logiciel Cisco IOS

IOSSwitch(config)#interface fastethernet 0/1

IOSSwitch(config-if)#switchport mode trunk

- CatOS

Omettez cette étape pour les commutateurs CatOS. À l’étape 5, vous désignez un port comme agrégation et, en même temps, vous définissez l’encapsulation.

5. Entrez l’encapsulation d’agrégation ISL ou 802.1Q (dot1q).

- Logiciel Cisco IOS

IOSSwitch(config-if)#switchport trunk encapsulation isl

OR

IOSSwitch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Remarque : dans le cas des commutateurs 2940/2950, n'utilisez pas ces commandes switchport. Les commutateurs Catalyst 2940/2950 prennent uniquement en charge l'encapsulation 802.1Q. Lorsque vous activez l'agrégation sur l'interface à l'aide de la commande switchport mode trunk, vous configurez automatiquement l'encapsulation 802.1Q.

- CatOS

CatOSSwitch> (enable) set trunk 3/1 nonegotiate isl

Port(s) 3/1 trunk mode set to nonegotiate.

Port(s) 3/1 trunk type set to Isl.

!--- This switch connects to a 2900XL. !--- Therefore, you must use the nonegotiate option.

CatOSSwitch> (enable)

OU

!--- If you want to configure 802.1Q trunking instead, !--- issue this command:

CatOSSwitch>(enable) set trunk 3/1 nonegotiate dot1q

Il existe plusieurs options pour les modes d’agrégation, telles que : marche, arrêt, auto, desirable, auto et nonegotiate. Pour plus d'informations sur chaque commutateur, reportez-vous à la page de configuration du logiciel CatOS correspondant au produit de commutation que vous configurez.

Dans le cas de la norme 802.1Q, assurez-vous que le VLAN natif correspond à travers la liaison. Par défaut, le VLAN natif est 1 ou le VLAN que vous avez configuré sur le port. Si votre réseau nécessite que le VLAN natif soit autre que le VLAN 1, vous pouvez modifier le VLAN natif. Si vous modifiez le VLAN natif par défaut, vous devez également modifier le VLAN natif de l'autre côté de la liaison. Afin de modifier le VLAN natif, émettez l'une des commandes suivantes :

- Logiciel Cisco IOS

switchport trunk native vlan vlan-ID

- CatOS

set vlan vlan-ID module/port

Remarque : Le module/port dans cette commande est le port agrégé.

Remarque : ce résultat montre le problème des commandes sur le commutateur 3524XL. Les commentaires en italique bleu expliquent certaines commandes et étapes :

Catalyst 3524XL

3524xl#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 3524xl

!

no logging console

enable password mysecret

!

!

!

!

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface fastethernet0/1

switchport mode trunk

!

!--- If you have configured 802.1Q, !--- you instead see this output !--- under interface fastethernet0/1: !--- interface fastethernet0/1 !--- switchport trunk encapsulation dot1q !--- switchport mode trunk

!

interface fastethernet0/2

switchport access vlan 2

spanning-tree portfast

!

interface fastethernet0/3

spanning-tree portfast

!

interface fastethernet0/4

!

!--- Output suppressed.

!

interface VLAN1

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password mysecret

login

line vty 5 15

login

!

end

Remarque : ce résultat montre le problème des commandes sur le commutateur 5500. Les commentaires en italique bleu expliquent certaines commandes et étapes :

Catalyst 5500

cat5509> (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

........

..................

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

!

set enablepass $2$FNl3$8MSzcpVMg1H2aWfll13aZ.

!

#system

set system name  cat5509

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

set vtp mode transparent

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 2

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state

active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state

active stp ibm

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state

active mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

set interface sc0 1 10.10.10.3/255.255.255.0 10.10.10.255

!

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 4-port 10/100BaseTX Supervisor

!

#module 2 : 3-port 1000BaseX Ethernet

!

#module 3 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

set vlan 2  3/2

set trunk 3/1 nonegotiate isl 1-1005

!--- If you have configured 802.1Q trunk, !--- this line displays as: !--- set trunk 3/1 nonegotiate dot1q 1-1005

set spantree portfast 3/2-3 enable

!

#module 4 empty

!

#module 5 empty

!

#module 6 : 24-port 10BaseF Ethernet

!

#module 7 empty

!

#module 8 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 9 empty

end

cat5509> (enable)

Vérification

Commandes show

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

Sur les commutateurs Catalyst 2900XL/3500XL/2950 :

- show interfaces {fastethernet | gigabitethernet} module/port switchport

- show vlan

- show vtp status

Sur le commutateur Catalyst 5500/5000 :

- show port ability module/port

- show port module/port

- show trunk module/port

- show vtp domain

Exemple de sortie de la commande show

Commutateur Catalyst 3500XL

- show interfaces {fastethernet | gigabitethernet} module/port switchport

Utilisez cette commande pour vérifier l'état administratif et opérationnel du port. Utilisez également cette commande pour vous assurer que le VLAN natif correspond des deux côtés de l’agrégation. Le VLAN natif gère le trafic non étiqueté lorsque le port est en mode d’agrégation 802.1Q. Référez-vous à Création et maintenance de VLAN pour plus de détails sur les VLAN natifs.

3524xl#show interfaces fastethernet 0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: isl

Operational Trunking Encapsulation: isl

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1,2

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

Self Loopback: No

Remarque : pour l'agrégation 802.1Q, sortie de la commande show interfaces {fastethernet | gigabitethernet} module/port switchport change de cette façon :

3524xl#show interfaces fastethernet 0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1,2

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

Self Loopback: No

- show vlan

Utilisez cette commande pour vérifier que les interfaces, ou les ports, appartiennent au VLAN correct. Dans cet exemple, seule l'interface Fa0/2 appartient au VLAN 2. Les autres interfaces sont membres du VLAN 1 :

3524xl#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6,

Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10,

Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14,

Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18,

Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22,

Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

2    VLAN0002                         active    Fa0/2

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

!--- Output suppressed.

- show vtp status

Utilisez cette commande pour vérifier la configuration VTP sur le commutateur. Dans cet exemple, le mode VTP est Transparent. Le mode VTP adéquat dépend de la topologie de votre réseau. Pour plus de détails sur VTP, référez-vous à Création et maintenance de VLAN.

3524xl#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 254

Number of existing VLANs        : 6

VTP Operating Mode              : Transparent

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x74 0x79 0xD3 0x08 0xC0 0x82 0x68 0x63

Configuration last modified by 10.10.10.2 at 3-1-93 00:05:30

Commutateurs CatOS

- show port ability module/port

Utilisez cette commande pour vérifier si le port est capable d'agrégation :

cat5509 show port capabilities 3/1

Model                    WS-X5234

Port                     3/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  3/1-2,3/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),TX(1q4t)

COs rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  yes

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

- show port module/port

cat5509> (enable) show port 3/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

3/1                     connected  trunk      normal a-full a-100 10/100BaseTX

Port  AuxiliaryVlan AuxVlan-Status

----- ------------- --------------

3/1  none          none

Port  Security Violation Shutdown-Time Age-Time Max-Addr Trap     IfIndex

----- -------- --------- ------------- -------- -------- -------- -------

3/1  disabled  shutdown             0        0        1 disabled      12

Port  Num-Addr Secure-Src-Addr   Age-Left Last-Src-Addr     Shutdown/Time-Left

----- -------- ----------------- -------- ----------------- ------------------

3/1         0                 -        -                 -        -         -

!--- Output suppressed.

- show trunk module/port

Utilisez cette commande pour vérifier l’état et la configuration de l’agrégation.

cat5509> (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

3/1      nonegotiate  isl            trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-2

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-2

Remarque : pour l'agrégation 802.1Q, le résultat de cette commande change de la manière suivante :

cat5509> (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

3/1      nonegotiate  dot1q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-2

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-2

- show vtp domain

cat5509> (enable) show vtp domain

DomainName                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

6          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

10.10.10.3      disabled disabled 2-1000

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Création et maintenance de réseaux locaux virtuels

- Création et maintenance de réseaux locaux virtuels

- Configuration des agrégations de VLAN Ethernet

- Utilisation de PortFast et d'autres commandes pour remédier aux délais de connectivité lors du démarrage de la station de travail

- Cisco IOS Desktop Switching Command Reference, Release 12.0(5)XU

- Support pour les produits LAN

- Prise en charge de la commutation LAN

- Support technique - Cisco Systems