Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Étapes de mise à niveau du micrologiciel WPAN

Mise à niveau à partir de l'image du micrologiciel WPAN intégrée à l'image CGR IOS/CGOS

Mise à niveau à partir d'une image de microprogramme WPAN autonome non intégrée

Mettre à niveau le micrologiciel WPAN de 3.7 à 5.0 dans CGOS

Mettre à niveau le micrologiciel WPAN de 5.0 à 3.7 dans CGOS

Introduction

Ce document décrit les étapes à suivre pour mettre à niveau le module WPAN (Wireless Personal Area Network) sur le routeur Connected Grid (CGR) de la gamme Cisco 1000.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- CGM-WPAN-FSK-NA

- CGR-1120

- CGR-1240

- IOS et CG-OS

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Étapes de mise à niveau du micrologiciel WPAN

Il existe deux façons de mettre à niveau le micrologiciel WPAN :

1. Mise à niveau à partir de l'image du micrologiciel WPAN intégrée à l'image CGR IOS/CGOS.

2. Mise à niveau à partir de l'image de microprogramme WPAN autonome non intégrée.

Note:  WPAN dans CGR IOS prend en charge le microprogramme WPAN 5.x uniquement. Il ne prend pas en charge WPAN 3.7 (c1222r). WPAN dans CGR CGOS prend en charge les dernières filiales 5.5.x, 5.5.7 ou ultérieures du microprogramme CG-Mesh.

Mise à niveau à partir de l'image du micrologiciel WPAN intégrée à l'image CGR IOS/CGOS

Étape 1. Installer le micrologiciel de la version

Pour IOS

Router (config-if)# install-firmware release

Pour CGOS

Router (config-if)# install firmware release

Étape 2. Rechargez le module WPAN

Pour IOS

Router# hw reload <slot>

Pour CGOS

Router# reload module <module >

Étape 3. Vérifier la version du matériel WPAN

Assurez-vous que la fonctionnalité c1222r est désactivée avant d'exécuter cette CLI.

Router(config)# no feature c1222r      // not necessary if already disabled

Pour IOS

Router #show wpan 3/1 hardware version

firmware version: 5.5.80, apps/bridge, master, 1ca0551, Feb 10 2015

Pour CGOS

Router# show wpan in-hardware version

version: 5.1.8, test/bridge, cg-mesh-5.1.8, dd91722, Sep  5 2012

Utilisez FND pour installer le micrologiciel pour IOS CGR.

1. Télécharger l'image CGR IOS intégrée à l'image du micrologiciel WPAN dans le NMS

2. Téléchargez l'image à l'aide de la case à cocher Installer le module WPAN à partir de cette offre groupée sélectionnée vers les routeurs du groupe.

3. Une fois que l'image a été correctement transférée aux périphériques, installez-les sur le routeur. Une fois les modules WPAN terminés, ils auraient dû être mis à niveau.

Mise à niveau à partir d'une image de microprogramme WPAN autonome non intégrée

Utilisez cette procédure pour mettre à niveau le WPAN vers un micrologiciel personnalisé non intégré :

Étape 1. Installer le micrologiciel non intégré

Pour IOS

Router(config-if)#install firmware

Pour CGOS

Router(config-if)# install-firmware <firmware-filename>

Étape 2.  Rechargez le module WPAN

Pour IOS

Router# hw reload <slot>

Pour CGOS

Router# reload module <module >

Étape 3. Vérifier la version du matériel WPAN

Pour IOS

Router #show wpan 3/1 hardware version

firmware version: 5.5.80, apps/bridge, master, 1ca0551, Feb 10 2015

Pour CGOS

AST05-CGR# show wpan in-hardware version

version: 5.1.8, test/bridge, cg-mesh-5.1.8, dd91722, Sep  5 2012

Utilisez FND pour installer une image sur le module WPAN pour IOS CGR.

Les images WPAN peuvent exister indépendamment des images IOS et donc être téléchargées et installées directement sur le routeur. Les images WPAN ont actuellement deux types différents : l'un pour la carte WPAN RF et l'autre pour la carte WPAN PLC. Une seule image de téléchargement et d'installation serait traitée à la fois sur le module WPAN.

1. Téléchargez la ou les images du micrologiciel WPAN sur les systèmes de gestion de réseau (NMS) (dont il est déjà question).

2. Téléchargez l'image du micrologiciel WPAN (PLC ou RF) depuis le NMS vers les routeurs du groupe sélectionné.

3. Une fois que l'image a été correctement transférée aux périphériques, installez-les sur le routeur. Pour les images de microprogramme WPAN, même si la version installée et la version téléchargée sont identiques, l'image est toujours installée (contrairement au traitement d'autres images comme l'image intégrée IOS).

Mettre à niveau le micrologiciel WPAN de 3.7 à 5.0 dans CGOS

Étape 1. Assurez-vous que WPAN 3.7 est activé avec la fonctionnalité c1222r

Vérifiez que la fonctionnalité c1222r est activée et que le micrologiciel WPAN est 3.7 avec CommModuleVersion 14.58 (reportez-vous à la section « Comment déterminer la version actuelle du micrologiciel WPAN »).

Étape 2. Installer le micrologiciel de la version WPAN 5.0

Routerr# conf t

Router(config)# interface wpan 4/1

router(config-if)# install firmware release

Note: Firmware upgrade starting... this may take several minutes...

Installed the wpan firmware successfully. Reload the wpan module!!

Étape 3.  Désactiver la fonction c1222r

Vous devez désactiver la fonctionnalité c1222r (qui est pour wpan 3.7) afin que wpan 5.0 puisse prendre le relais.

Router(config)# no feature c1222r

Étape 4.  Recharger le module WPAN

Après avoir rechargé le module wpan, le nouveau micrologiciel prend effet.

Router(config)# reload module 4

Exemple : Mettre à niveau le micrologiciel de 3.7 à 5.0

Router# conf t

Router(config)# feature c1222r

Router(config)# show c1222r info global

Build:

Version                              : 1.1.7.0 May  8 2012 15:02:39

CommModuleVersion                    : 14.58

Router(config)# interface wpan 4/1

Router(config-if)# install firmware release

Note: Firmware upgrade starting... this may take several minutes...

Installed the wpan firmware successfully. Reload the wpan module!!

Router(config-if)#

Router(config-if)# exit

Router(config)# no feature c1222r

Router(config)# reload module 4

Router(config)# show wpan in-hardware version

version: 5.0.75, test/bridge, cg-mesh-5.0.75, 8716ac2, Apr 27 2012

Mettre à niveau le micrologiciel WPAN de 5.0 à 3.7 dans CGOS

Étape 1.  Assurez-vous que WPAN 5.0 avec la fonctionnalité c1222r désactivée

Vérifiez que la fonctionnalité c1222r est désactivée et que le micrologiciel WPAN est 5.0. (reportez-vous à la section « Comment déterminer la version actuelle du micrologiciel WPAN »).

Étape 2.  Installation du micrologiciel 3.7

Config t

Int WPAN 4/1

install firmware <>

Étape 3. Activer la fonctionnalité c1222r

Vous devez activer la fonctionnalité c1222r pour que wpan 3.7 soit activé.

Étape 4.  Recharger le module WPAN

Après avoir rechargé le module wpan, le nouveau micrologiciel prend effet.

Exemple : Mise à niveau du micrologiciel de 5.0 à 3.7

router# show wpan in-hardware version

version: 5.1.8, test/bridge, cg-mesh-5.1.8, dd91722, Sep  5 2012

router# conf t

router(config)# interface wpan 4/1

router(config-if)# install firmware to_3_7F

Note: Firmware upgrade starting... this may take several minutes...

Installed the wpan firmware successfully. Reload the wpan module!!

2012 Oct 16 10:01:55 router %$ VDC-1 %$ %USER-1-SYSTEM_MSG: Exiting - cm-upg.bin

router(config-if)# exit

router(config)# feature c1222rF

router(config)# reload module 4

reloading module 4 ...

2012 Oct 16 10:03:19 router %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-PFM_MODULE_RESET: Manual restart of Module 4 from Command Line Interface

router(config)# 2012 Oct 16 10:03:42 router %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: act2l_db_read(): Slot 4 - Quack  - act2l

2012 Oct 16 10:03:46 router %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: act2l_authenticate_module(): Quack chip OK for development  - act2l

2012 Oct 16 10:03:46 router %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-MOD_DETECT: Module 4 detected (Serial number ) Module-Type Connected Grid Module - IEEE 802.15.4e/g WPAN 900 MHz Model CALABRIA

2012 Oct 16 10:03:46 router %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-MOD_PWRUP: Module 4 powered up (Serial number )

2012 Oct 16 10:03:57 router %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: act2l_db_read(): Slot 4 - Quack  - act2l

2012 Oct 16 10:04:01 router %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: act2l_authenticate_module(): Quack chip OK for development  - act2l

2012 Oct 16 10:04:15 router %$ VDC-1 %$ %C1222R-1-ITRON_SDK_LOG_ALERT: Configuration file not found. Using defaults.

router(config)# show c1222r info global | grep -i version

Version                              : 1.2.2.0 Oct 15 2012 16:45:36

CommModuleVersion                    : 14.73