Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Configuration

Configurations

Vérification

Introduction

Ce document décrit comment désactiver IPV6 à partir du système d'exploitation Linux.

Contribué par Gustavo Bell, ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

- Accès en tant qu'utilisateur racine au système.

- Système d'exploitation

Configuration

Configurations

Étape 1. Se connecter au système d'exploitation en tant que racine

Étape 2. Vérifiez si le système possède une adresse IP IPV6.

ip add | grep inet6

sortie possible

inet6 ::1/128 scope host

inet6 fe80::18e2:36ec:dd69:6c3f/64 scope link

Étape 3. Modifiez le fichier /etc/sysctl.conf et ajoutez les lignes suivantes/

echo "net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

Étape 4. Redémarrer le système

systemctl reboot

Vérification

Étape 1. Vérifiez si PV6 est en cours d'exécution. Le résultat doit être vide

ip add | grep inet6