Contenido

Introducción

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe un problema encontrado cuando el mismo Identificador del dominio del canal del puerto virtual (vPC) se utiliza para más de un par del vPC de Switches. Esta situación causa los problemas cuando esos dominios del vPC están conectados con un canal del puerto de doble cara del vPC.

Problema

El dominio ID del vPC debe ser único en la red contigua de la capa 2. Los problemas se presentan cuando usted utiliza el mismo dominio ID del vPC para más de un par del vPC de Switches.

Un dominio único ID del vPC se requiere porque el dominio ID se utiliza para generar el ID del sistema para muchos procesos, tales como protocolo link aggregation control (LACP). Refiera a la sección de los vPCs que configura de las interfaces guía de configuración de las 7000 Series NX-OS del nexo de Cisco, la versión 5.x para más información.

Los dispositivos de peer del vPC utilizan el dominio ID del vPC que usted configura para asignar automáticamente una dirección MAC única del sistema del vPC. Cada dominio del vPC tiene una dirección MAC única que se utilice como Identificador único para las operaciones VPC-relacionadas específicas. Sin embargo, los dispositivos utilizan las direcciones MAC del sistema del vPC solamente para las operaciones del link-alcance, tales como LACP. Por lo tanto, Cisco recomienda que usted crea cada dominio del vPC dentro de la red contigua de la capa 2 con un dominio único ID.

Solución

La mejor manera de cambiar el dominio ID del vPC es configurar un nuevo comando del <id> del dominio del vpc en ambos pares del vPC. Esta solución es superior al retiro de la configuración entera del vPC y al reapplication de ella con el nuevo dominio ID del vPC.

Si usted aplica un nuevo comando domain del vPC, no quita la configuración actual del vPC (par-link, keepalive, configuración de los canales del puerto del vPC). Sin embargo, este cambio hace las interfaces del vPC agitar. El Switch visualiza un mensaje de advertencia sobre los canales del puerto del vPC que han agitado.

Aquí tiene un ejemplo:

bdc-n5548-3# show run vpc

!Command: show running-config vpc

!Time: Sat Dec  1 08:37:03 2012

>version 5.1(3)N2(1a)

feature vpc

logging level vpc 6

vpc domain 1

role priority 10

system-priority 1

peer-keepalive destination 10.48.56.7 source 10.48.56.9

peer-config-check-bypass

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel24

vpc 24

bdc-n5548-3# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

bdc-n5548-3(config)# vpc domain 10     <<<<<<Changing VPC domain here>>>>>>>>>>

Changing domain id will flap peer-link and vPCs. Continue (yes/no)? [no] yes

Note:

--------:: Re-init of peer-link and vPCs started  ::--------

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %NOHMS-2-NOHMS_ENV_FEX_OFFLINE: FEX-120 Off-line

(Serial Number FOX1409A8Y4)

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %NOHMS-2-NOHMS_ENV_FEX_OFFLINE: FEX-130 Off-line

Serial Number SSI15430A3E)

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %PFMA-2-FEX_STATUS: Fex 120 is offline

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %PFMA-2-FEX_STATUS: Fex 130 is offline

bdc-n5548-3(config-vpc-domain)# show run vpc

!Command: show running-config vpc

!Time: Sat Dec  1 08:37:15 2012

version 5.1(3)N2(1a)

feature vpc

logging level vpc 6

vpc domain 10

role priority 10

system-priority 1

peer-keepalive destination 10.48.56.7 source 10.48.56.9

peer-config-check-bypass

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel24

vpc 24

bdc-n5548-3(config-vpc-domain)#

Una vez que se cambia el dominio ID, el vPC de doble cara puede entonces ser configurado.