Objetivo

La ventana Time muestra la configuración de tiempo de los routers VPN. Si la hora está establecida correctamente, el administrador de la red puede buscar con precisión en el registro del sistema para identificar los problemas. El reloj del sistema se puede configurar de dos maneras diferentes: manual y automáticamente (sincronizado con el uso de un servidor local). Cuando el dispositivo utiliza un servidor local, recibe actualizaciones a la hora en intervalos preestablecidos.

El objetivo de este documento es mostrar cómo configurar los ajustes de tiempo en los routers VPN RV016, RV042, RV042G y RV082.

Dispositivos aplicables

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versión del software

•v4.2.1.02

Configuración de hora

Configuración automática de hora

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración del router y seleccione Setup > Time. Se abre la página Time:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción Set the local time using Network Time protocol (NTP) automatically para permitir que el router reciba los ajustes de hora automáticamente desde un servidor NTP configurado.

Paso 3. En la lista desplegable Zona horaria, seleccione la zona horaria adecuada. La zona horaria predeterminada es la hora del Pacífico (EE.UU. y Canadá) (GMT-08:00).

Paso 4. (Opcional) Para configurar la programación del horario de verano, active la casilla de verificación Activado en el campo Horario de verano.

Nota: si no desea establecer esta configuración, vaya directamente al paso 7.

Paso 5. En el campo Fecha de inicio, introduzca el mes y el día en que comienza el horario de verano en formato mm.dd.

Paso 6. En el campo Fecha de finalización, introduzca el mes y el día en que finaliza el horario de verano en formato mm.dd.

Paso 7. Introduzca una dirección IP o URL para el servidor NTP.  La dirección URL predeterminada es time.nist.gov.

Paso 8. Haga clic en Save para guardar la configuración.

Configuración manual de la hora

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración del router y seleccione Setup > Time. Se abre la página Time:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción Set the local time Manually para introducir la hora manualmente.

Paso 3. Introduzca la fecha manualmente con el formato yyyy.mm.dd.

Paso 4. Introduzca la hora manualmente en el formato hh:mm:ss.

Paso 5. Haga clic en Save para guardar la configuración.