Objetivos

Este documento explica cómo configurar un nuevo nombre de usuario y contraseña en el router RV016. Esta acción aumenta la seguridad del router.

Dispositivos aplicables

•RV016

Configuración de un nuevo nombre de usuario y contraseña

Paso 1. En el RV016 10/100 16-Port VPN Router elija Setup > Password .

Paso 2. Introduzca la contraseña existente, que utilizó para acceder inicialmente al dispositivo, en el campo Contraseña antigua.

Paso 3. Introduzca el nombre de usuario deseado en los campos New Username (Nuevo nombre de usuario) y Confirm New Username (Confirmar nuevo nombre de usuario).

Paso 4. Introduzca la contraseña que desee en los campos New Password (Nueva contraseña) y Confirm New Password (Confirmar nueva contraseña).

Paso 5. Marque la casilla de verificación Maximum Password Complexity (Complejidad máxima de la contraseña) para que la contraseña sea de plena seguridad.

Paso 6. Haga clic en Cambiar la contraseña después de _____ días para asegurarse de que la contraseña se cambie dentro del número de días especificado. El valor predeterminado es 180.

Paso 7. Click Save.