Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Chasis

Información general de la ranura del chasis

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una descripción general de la arquitectura de hardware del router de Internet de la serie 12000 de Cisco.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en el siguiente hardware:

- ’Router de Internet la serie Cisco 12000’

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Chasis

Los routers de Internet de la serie 12000 de Cisco están disponibles en estas configuraciones:

Cisco 12000 Series Internet Routers

Capacidad de conmutación

Ranuras

Configuración

Routers de Internet de 10 Gbps

12416 de Cisco

320 Gbps

16

Rack completo

12410 de Cisco

200 Gbps

10

Medio rack

12406 de Cisco

120 Gbps

6

Rack de trimestre

12404 de Cisco

80 Gbps

4

Octavo rack

Routers de Internet de 2.5 Gbps

12016 de Cisco

80 Gbps (actualizable*)

16

Rack completo

12012 de Cisco

60 Gbps

12

Rack completo

12008 de Cisco

40 Gbps

8

Tercer bastidor

* El Cisco 12016 se puede actualizar a un Cisco 12416 mediante un kit de actualización de switch fabric.

Información general de la ranura del chasis

Las ranuras 0-15 son para las Tarjetas de línea (LC) (no todos los chasis admiten 16 LC). El Procesador de ruta Gigabit (GRP) se puede colocar en cualquiera de estas ranuras. En el Cisco 12012, Cisco recomienda el uso de las ranuras 0 y 11 para el GRP, porque estas ranuras no se enfrían también y el GRP disipa menos calor que las otras LC. El 12016 y el 12416 son el mismo chasis. La única diferencia es la tarjeta de reloj y programador (CSC) y las tarjetas de entramado del switch (SFC). El 12016 utiliza la CSC GSR16/80 y la SFC GSR16/80 mientras que el 12416 utiliza la CSC GSR16/320 y la SFC GSR16/320. Si tiene un 12016 y desea "actualizarlo" a un 12416, todo lo que debe hacer es reemplazar los GSR16/80-CSC y GSR16/80-SFC por los nuevos GSR16/320-CSC y GSR16/320-SFC FC.

Las tarjetas de alarma se integran en las tarjetas CSC para el 12008. Todos los demás chasis tienen tarjetas de alarma independientes. Esta tabla proporciona los números de ranura y las tarjetas de línea correspondientes para todos los chasis:

Número de ranura

Tarjeta de línea

0-15

LC/GRP

16

CSC0

17

CSC1

18

SFC0

19

SFC1

20

SFC2

Esta tabla proporciona información específica del chasis:

Router

Número de ranura

Tarjeta de línea

12008

24

Suministro de energía A1 (superior)

26

Fuente de alimentación B1 (inferior)

12012 - Notas:

- La tarjeta de alarma no aparece separadamente.

- Utilice las ranuras 0 y 11 para el GRP ya que estas ranuras no se enfrían también y el GRP emite menos calor que las otras LC.

24

Fuente de alimentación 1 (A1)

25

Suministro de energía 2 (A2)

26

Fuente de alimentación 3 (B1)

27

Suministro de energía 4 (B2)

28

Ventilador superior y módulo del ventilador

29

Módulo ventilador y ventilador inferior

12016 y 12416

24

Tarjeta de alarma superior

25

Tarjeta de alarma inferior

26

Sin utilizar

27

Busboard

28

Ventilador superior y módulo del ventilador

29

Módulo ventilador y ventilador inferior

12406

24

Suministro de energía 1 + módulo de alarma

25

Suministro de energía 2 + módulo de alarma

28

Módulo de ventilador (ventilador superior)

29

Módulo de ventilador (ventilador inferior)

12410
Nota: En este chasis, hay cinco SFC específicos.

21

SFC3

22

SFC4

24

Suministro de energía 1 + módulo de alarma

25

Suministro de energía 2 + módulo de alarma

28

Módulo de ventilador (ventilador superior)

29

Módulo de ventilador (ventilador inferior)

Información Relacionada

- Arquitectura del Router de Internet del Cisco 12000 Series - Switch Fabric

- Arquitectura del router de Internet de la serie 12000 de Cisco – Diseño de la tarjeta de línea

- Arquitectura del router de Internet de la serie 1200 de Cisco – Detalles de la memoria

- Arquitectura del router de Internet de la serie 12000 de Cisco – Bus de mantenimiento, suministro eléctrico y ventiladores y tarjetas de alarma

- Arquitectura del router de Internet de la serie 12000 de Cisco – Información general del software

- Arquitectura del Cisco 12000 Series Internet Router – Switching de Paquetes

- Introducción a Cisco Express Forwarding (CEF)

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems