Contenido

Introducción

Antecedentes

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de la red

Configuración

Verificación

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe la configuración del acceso del dispositivo con Telnet o Secure Shell (SSH) a través de una tabla de reenvío y routing virtual (VRF).

Antecedentes

En las redes de computadoras basadas en IP, el VRF es una tecnología que permite que coexistan varias instancias de una tabla de routing en el mismo router, al mismo tiempo. Debido a que las instancias de ruteo son independientes, se pueden utilizar las mismas direcciones IP o IP que se superponen sin ningún conflicto entre sí. Hay una mejora en la funcionalidad de la red, porque se pueden segmentar las rutas de red sin necesidad de que haya muchos routers.

VRF se puede implementar en un dispositivo de red mediante distintas tablas de routing conocidas como bases de información de reenvío (FIB), una por instancia de routing. Alternativamente, un dispositivo de red puede tener la capacidad de configurar diferentes routers virtuales, donde cada uno tiene su propia FIB que no es accesible para ninguna otra instancia de router virtual en el mismo dispositivo.

Telnet es un protocolo de capa de aplicación que se utiliza en Internet o en redes de área local (LAN) para proporcionar una función de comunicación bidireccional, interactiva y orientada a texto que utiliza una conexión de terminal virtual. Los datos de usuario se intercalan dentro de la banda con la información de control de Telnet en una conexión de datos orientada a bytes de 8 bits en el Protocolo de control de transmisión (TCP).

SSH es un protocolo de red criptográfico para operar los servicios de red de forma segura a través de una red no segura. La aplicación de ejemplo más conocida es para que los usuarios inicien sesión de forma remota en los sistemas informáticos.

A menudo, cuando estas tecnologías se utilizan juntas, crean confusión. Especialmente cuando intenta acceder remotamente a un dispositivo a través de una interfaz que pertenece a una instancia VRF de ruteo no global.

Esta guía de configuración utiliza Telnet como una forma de acceso a la administración solo para fines explicativos. El concepto también se puede ampliar para el acceso SSH.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Nota: Comprensión básica de VRF y Telnet. También se recomienda tener conocimientos de ACL. La configuración de VRF debe ser compatible con el dispositivo y la plataforma. Este documento se aplica a todos los routers de Cisco que ejecutan Cisco IOS® y donde se soportan VRF y ACL.

Configurar

Diagrama de la red

Configuración

En el dispositivo remoto:

!

interface GigabitEthernet0/0

description LINK TO END USER

ip vrf forwarding MGMT

ip address 192.168.100.1 255.255.255.252

duplex auto

speed auto

!

!

interface Loopback1

description LOOPBACK TO TELNET INTO FOR MANAGEMENT ACCESS

ip vrf forwarding MGMT

ip address 10.0.0.1 255.255.255.255

!

!

line vty 0 4

access-class 8 in

password cisco

login

transport input all

line vty 5 15

access-class 8 in

password cisco

login

transport input all

!

En el dispositivo del usuario final:

!

interface GigabitEthernet0/0

description LINK TO REMOTE SITE

ip vrf forwarding MGMT

ip address 192.168.100.2 255.255.255.252

duplex auto

speed auto

!

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Antes del vrf-also se utiliza en la configuración de la clase de acceso de la línea vty 0 15 del dispositivo remoto:

EndUser#ping vrf MGMT ip 10.0.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

EndUser#telnet 10.0.0.1 /vrf MGMT

Trying 10.0.0.1 ...

% Connection refused by remote host

Las llegadas del paquete al dispositivo remoto aumentan a medida que aumenta el recuento ACE correspondiente.

RemoteSite#show ip access-lists 8

Standard IP access list 8

10 permit 192.168.100.2 log (3 matches)

Sin embargo, después del vrf-also se agrega en la clase de acceso de la línea vty 0 15, se permite el acceso telnet.

Según el comportamiento definido, los dispositivos Cisco IOS aceptan todas las conexiones VTY de forma predeterminada. Sin embargo, si se utiliza una clase de acceso, se supone que las conexiones deben llegar solo desde la instancia IP global. Sin embargo, si existe un requisito y el deseo de permitir conexiones desde instancias VRF, utilice el comando vrf-also junto con la instrucción access-class correspondiente en el

configuración de la línea.

!

line vty 0 4

access-class 8 in vrf-also

password cisco

login

transport input all

line vty 5 15

access-class 8 in vrf-also

password cisco

login

transport input all

!

EndUser#ping vrf MGMT ip 10.0.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

EndUser#telnet 10.0.0.1 /vrf MGMT

Trying 10.0.0.1 ... Open

User Access Verification

Password:

RemoteSite>

Troubleshoot

En esta sección se brinda información que puede utilizar para resolver problemas en su configuración.

La resolución de problemas basada en VRF puede ser necesaria en ocasiones. Asegúrese de que las interfaces afectadas estén todas en el mismo VRF y que tengan disponibilidad dentro del mismo VRF.

Además, puede ser necesario resolver problemas relacionados con SSH y Telnet.